От редактора

Итоги недели: Nvidia + Mellanox; Intel вновь лидер в продажах полупроводников; NGINX усилит F5 Networks

Вслед за тихой прошлой неделей нынешняя принесла ряд знаковых для индустрии анонсов.

И на первом месте из новостей недели, пожалуй, сообщение о том, что Nvidia приобрела Mellanox Technologies за 6,9 млрд долл. Особое внимание к этой сделке не только из-за того, что это крупнейшее поглощение в истории самой Nvidia, но и по той причине, что она может существенно поменять расстановку сил в индустрии. За израильскую компанию по слухам боролись Intel, Xilinx, Broadcom и даже Microsoft. Компания Mellanox специализируется на высокоскоростных коммутаторах для ЦОД и по многим позициям почти монополист. Nvidia столкнувшись с сокращением сбыта своих основных продуктов - видеокарт, решила нарастить экспертизу в быстрорастущем сегменте решений для датацентров и упрочить свои позиции в секторе суперкомпьютерных решений. Объявленная сделка усилит противостояние Intel и Nvidia. Интересно, что предпримет следом процессорный гигант.

Тем временем Intel обошла Samsung по квартальным продажам полупроводников. По подсчетам IHS Markit, выручка последней достигла 18,4 млрд долл., тогда как у Samsung — не превысила 15,8 млрд долл. Причем, если продажи Intel упали лишь на 2,3%, у Samsung - на 24%. Тут стоит отметить, что 83% полупроводниковых продаж корейской компанией были обеспечены памятью. Стоит напомнить, что первая же позиция ранее бессменно принадлежала Intel долгих 23 года — с 1993 по 2016 г.

И все это на фоне того, что дефицит процессоров Intel продолжается, хотя эксперты Digitimes Research ожидают, что в первом квартале он сократится до 2-3%.

На уходящей неделе Intel представила Compute Express Link (CXL), которая должна улучшить работу серверов с графическими картами, массивами программируемой логики.Предполагается, что CXL станет промышленным стандартом, совместимым с оборудованием от различных производителей. Для этого создан специальный консорциум, в который уже вошли Alibaba, Cisco, Dell EMC, Facebook, Google, Hewlett Packard Enterprise, Huawei и Microsoft. Стоит отметить, что CXL должна обеспечить альтернативу технологии NVLink, которой Nvidia оснащает свои чипы, доминирующие в этом сегменте.

Упомянутая в списке поддерживающих CXL компания Dell EMC, а точнее Dell Technologies на днях представила итоги четвертого квартала и всего 2019 финансового года. Квартальная выручка компании составила 23,8 млрд долл. (рост за год на 9%). Прибыль достигла 331 млн долл., в то время как в четвертом квартале предыдущего года был зафиксирован убыток 69 млн долл. Интересно, что выручка Infrastructure Solutions Group за IV кв. составила 9,9 млрд долл., направление Client Solutions Group принесло 10,9 млрд долл. За год Dell заработала 90,6 млрд долл., продемонстрировав рост на 15%.

Cisco начала более плотно работать по направлению систем хранения данных с Hitachi, ранее компания делала ставку на EMC, когда та была еще самостоятельной. Hitachi Vantara совместно с Cisco анонсировали выпуск адаптивных решений для конвергентных инфраструктур.

Но вернемся к сделкам уходящей недели. F5 Networks в прошедший понедельник анонсировала покупку за 670 млн долл. компании NGINX, разработчика популярного ПО с открытым кодом, имеющего такое же название. F5 планирует дополнить существующие предложения NGINX своими средствами безопасности и интегрировать свои облачные технологии с программным балансировщиком нагрузок купленного разработчика. Это должно ускорить вывод на рынок сервисов F5 для контейнеризованных приложений. После завершения слияния, управлять NGINX будут по-прежнему её нынешний гендиректор, Гус Робертсон, и основатели фирмы, Игорь Сысоев и Максим Коновалов.

Фирма Appen из Австралии, специализирующаяся на сервисах поиска и обработки естественного языка, приобрела конкурента — Figure Eight, разработчика платформы, предоставляющей качественные, аннотированные данные, генерируемые как людьми, так и алгоритмами искусственного интеллекта. Эти данные используются для тренировки моделей машинного обучения. Условия сделки предполагают немедленную выплату 175 млн долл., ещё 126 млн могут быть добавлены в 2020 г. при достижении оговоренных финансовых показателей.

По поводу AI и распознавания языка, Google сообщила о разработке миниатюрной нейросети, которая имеет достаточную эффективность, чтобы выполнять распознавание речи на аппаратных ресурсах мобильных устройств.

Google на уходящей неделе также объявила о выходе версии Android Q Beta 1, в которую включены ознакомительный вариант SDK для разработчиков, системные образы для серии устройств Pixel и официальный эмулятор Android. Последние два года Google сначала выпускала версию только для разработчиков, но в случае Android Q компания сочла систему готовой для того, чтобы с ней могли ознакомиться также участники программы бета-тестирования. Среди новшеств новой версии ОС особо отмечаются дополнительные функции приватности и безопасности, расширения для складных экранов, а также новые связующие API.

Не все производители мобильных устройств в восторге от фактически монопольной ОС от Google. На днях Huawei Technologies сообщила о создании своих собственных операционных систем для смартфонов и компьютеров, которые ко всему прочему послужат ей страховкой на случай, если власти США закроют китайской компании доступ к операционным платформам, разработанным американскими технологическими гигантами. По слухам Huawei приступила к разработке своей ОС еще в 2012 году.

Ну, и в заключение, еще одна новость про Google, а точнее речь про гигантов новой экономики, как их иногда называют. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен высказалась о необходимости разделения на части таких компаний, как Google, Amazon, Facebook, которые “имеют не только огромную рыночную, но и политическую власть”. Сенатор утверждает, что именно антимонопольный процесс правительства против Microsoft расчистил путь для новых интернет-компаний и теперь пришла очередь ограничивать уже их разросшуюся активность, начинающую сдерживать инновации и ущемлять малый бизнес. Первым пунктом своего плана Уоррен назвала принятие законодательства, которое запретит владельцам торговых платформ с годовым глобальным доходом более 25 млрд долл. быть одновременно и участниками своих платформ, в том числе опосредованно, через дочерние предприятия. Слабо, конечно, верится, что все это будет воплощено в жизнь, но чем черт не шутит...

Новости

F1Center отмечен знаком высокого качества услуг «Выбор потребителя 2018»

На основе экспертного анализа предприятий в области сервисного обслуживания техники проект F1Center вошел в реестр «Лучших поставщиков товаров и услуг» в Украине и входит в 3% приоритетных предприятий отрасли в г. Киев.

Сервис от F1Center – это высокоэффективная система оперативного реагирования на все запросы потребителей, где бы они не находились. Наша сеть из 7-ми центров обслуживания клиентов в г. Киев и 70-ти сервисных компаний-партнеров в 38-ми городах Украины, предоставляет широкий набор современных услуг, вместе с высоким уровнем технической и информационной поддержки клиентов.

Получить помощь и консультацию по ремонту устройств можно любым из доступных способов коммуникации: по номеру телефона бесплатной горячей линии, в чате на сайте компании, а также в социальных сетях.

Владельцы ноутбуков, смартфонов и планшетов могут воспользоваться нашими услугами на всей территории Украины при помощи курьерской доставки. Наша компания искренне гордится высокой оценкой качества нашей работы и будет продолжать совершенствовать набор и качество предоставляемых услуг по тех поддержке и по ремонту техники. 

Сервисный центр F1Center:

https://f1center.ua

https://www.facebook.com/F1Center.ua/

Call-центр 0 800 800 018

BeagleBoard предложит мощного конкурента Raspberry Pi для задач ИИ

Некоммерческая корпорация BeagleBoard.org анонсировала высокоуровневый одноплатный компьютер BeagleBone AI для разработчиков, создающих приложения искусственного интеллекта (ИИ) и машинного зрения. В выпущенном фондом коротком пресс-релизе сообщается, что BeagleBone AI «заполняет разрыв между небольшими одноплатными и более мощными промышленными компьютерами», применяющимися для автоматизации промышленных, коммерческих и домашних приложений.

Она имеет тот же форм-фактор, что и популярная недорогая модель BeagleBone Black, но намного более высокие рабочие характеристики: комплектуется системой на чипе Texas Instruments (TI) AM5729, ядрами TI C66x DSP и интегрированным движком машинного зрения (Embedded-Vision-Engine, EVE), уменьшающим расход энергии при вычислениях компьютерного зрения в 8 раз по сравнению с Arm Cortex A15.

TI AM5729 SoC состоит из двухъядерного центрального процессора на базе Arm Cortex A15 и двухъядерных процессоров Arm Cortex M4 для обработки изображений. Графический процессор представляет собой двухъядерный 3D-модуль PowerVR SGX544, также имеется 2D-ускоритель Vivante GC320.

Дополняют конфигурацию BeagleBone AI 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ на встроенном флэш-модуле eMMC с высокоскоростным интерфейсом, порт USB Type-C и хост USB Type-A, поддержка Gigabit Ethernet и Wi-Fi. Набор предустановленного ПО позволит приступить к работе с платой сразу же после покупки.

Информация о цене BeagleBone AI на сайте BeagleBoard.org пока отсутствует, но примерно так же укомплектованная модель BeagleBoard X15 продаётся за $300.

Мировые расходы на блокчейн достигнут 3 млрд долл.

В 2019 г. глобальные затраты, связанные с технологиями блокчейна, увеличатся на 88,7% «YoY», прогнозирует IDC. Таким образом, за год сумма расходов сможет вырасти с 1,5 до 2,9 млрд долл. При среднегодовом росте в размере 76,0%, в 2022 г. общие расходы достигнут 12,4 млрд долл.

Финансовый сектор окажется главным инвестором в блокчейн — расходы банков, структур по безопасности и инвестициям, страховых компаний в 2019 г. превысят 1,1 млрд долл. Расходы сектора услуг и дистрибуции составят 642 млн долл., а производства и добычи ресурсов — 653 млн долл. Причем, последний покажет лучшую динамику роста показателя CAGR — 77,6%.

Трансграничные платежи и расчеты, а также различные торговые транзакции сформируют два наиболее крупных направления развития блокчейна с инвестициями по итогам 2019 г. в размере 453 млн и 285 млн долл. соответственно. Причем, банковская индустрия будет крупнейшим инвестором в оба направления.

В технологическом рассмотрении, около 70% всех расходов на блокчейн по итогам года пойдет на ИТ-услуги и бизнес-услуги. Однако лучший рост (CAGR 81,2%) покажет сегмент программных платформ блокчейна.

Расходы США на блокчейн в 2019 г. достигнут 1,1 млрд долл., а следом расположатся Западная Европа (674 млн долл.) и Китай (319 млн долл.).

USB 4 откроет для всех преимущества Thunderbolt 3

В 2017 г., корпорация Intel объявила о том, что собирается сделать стандарт высокопроизводительного интерфейса Thunderbolt 3 доступным бесплатно для других чипмейкеров, и теперь это обещание исполнилось. Организация USB Implementers Forum (USB-IF) анонсировала USB 4, следующую версию популярного разъёма с пропускной способностью вдвое больше, чем у нынешнего стандарта USB 3.2.

Предварительные спецификации USB 4 будут опубликованы несколько позже, однако по имеющейся информации новый стандарт соответствует Thunderbolt 3 не только по быстродействию (40 Гб/с), но и по мощности (100 Вт), достаточными для работы с внешними графическими картами, с двумя дисплеями 4K или одним 5K. На эти преимущества можно будет рассчитывать с любым уже имеющимся кабелем (и аксессуарами) Thunderbolt, который должен работать с новым портом.

Фактически, это значит, что стандарт USB дорос до уровня устаревшей на три года технологии. На деле, разрыв получится ещё более значительным: Thunderbolt 3 появился в устройствах в 2015 г., а коммерческий дебют USB 4, по прогнозам USB-IF, состоится спустя полтора года после выхода окончательной спецификации, намеченного на вторую половину текущего года.

То, что проприетарный стандарт станет открытым, сделает эту технологию значительно более дешёвой и широкодоступной. Intel заявила, что оба стандарта будут сосуществовать. Производители, желающие использовать Thunderbolt 3, должны проходить сертификацию, кроме того, Intel обеспечивает их технической поддержкой и референсными дизайнами.

USB 4 будет использовать разъём USB-C и сохранит обратную совместимость с USB 3.2 и USB 2.0.

Активное участие в формулировании окончательных спецификаций нового стандарта принимает более полусотни компаний, в том числе Microsoft и Apple.

Linux 5.0 улучшает безопасность хранилища и контейнеров

Первый с апреля 2015 г. целочисленный релиз открытого ядра Linux состоялся 3 марта. Сам Линус Торвальдс, впрочем, не выделяет версию 5.0 на фоне плановых релизов, которые в 2018 г. выходили шесть раз.

Предшественником 5.0 было ядро Linux 4.20, доступ к которому открыт с декабря 2018 г. Цикл разработки Linux 5.0 включал восемь релиз-кандидатов (RC). Первый из них появился 7 января 2018 г.

Одним из новшеств в Linux 5.0 стала поддержка системы шифрования Adiantum, разработанной Google для маломощных устройств. На ядре Linux базируются Android и ChromeOS — мобильная и настольная операционные системы этой компании.

«Шифрование хранилища защитит ваши данные при попадании вашего телефона в чужие руки, — пояснили в блоге Пол Кроули (Paul Crowley) и Эрик Биггерс (Eric Biggers) из группы безопасности и приватности Android компании Google. — Adiantum это инновация в криптографии, призванная сделать шифрование хранилища более эффективным для устройств без криптографического ускорения».

Серия улучшений в управлении памятью способствует предотвращению её фрагментации, снижающей производительность. В числе новых возможностей работы с графикой — поддержка изменяемой частоты обновления (VBR), применяемой в современных дисплеях.

В Linux 5.0 также улучшена контейнерная безопасность благодаря серии патчей и усовершенствований в движке seccomp, который фильтрует системные вызовы и снижает риск запуска вредоносных процессов.

Теперь, с началом общей доступности Linux 5.0, Торвальдс сосредоточился на приёме коммитов для следующего релиза ядра.

W3C утвердил авторизацию без пароля в качестве стандарта Интернета

Консорциум W3C декларировал новым официальным веб-стандартом программный интерфейс Web Authentication API (WebAuthn).

Таким образом, анонсированный W3C и FIDO Alliance в феврале 2016 года WebAuthn утверждён открытым стандартом для беспаролевого входа в учётные записи из браузеров.

WebAuthn поддержали активные участники W3C, включая Airbnb, Alibaba, Apple, Google, IBM, Intel, Microsoft, Mozilla, PayPal, SoftBank, Tencent и Yubico. Принятая спецификация позволяет загружаться в онлайновые эккаунты, используя биометрию, мобильную технику и/или ключи безопасности FIDO.

С Новым стандартом совместимы Android и Windows 10. В браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge соответствующая поддержка имеется с прошлого года, а Apple реализовала её в ознакомительном варианте Safari в декабре 2018 г.

VMware выпустила брандмауэр

На волне продуктовых анонсов конференции RSA в Сан-Франциско (штат Калифорния) компания VMware представила межсетевой экран Service-defined Firewall, обеспечивающий корпоративным приложениям дополнительный уровень защиты.

Это решение базируется на двух уже существующих продуктах VMware. Один из них это платформа сетевого управления и безопасности NSX, другой — движок выявления угроз AppDefense, сканирующий инфраструктуру предприятия в поисках аномального поведения. AppDefense анализирует информацию, получаемую от NSX и vSphere, популярной платформы виртуализации VMware, повышающей эффективность использования серверного оборудования.

Service-defined Firewall совершенствует эти функции обнаружения угроз, добавляя слой автоматизации. Он руководствуется оперативной информацией, которую VMware собирает со своей обширной клиентской базы, чтобы понять, что представляет собой нормальное поведение для различных приложений. На основании этого понимания базовые алгоритмы генерируют правила безопасности для виртуализованной среды клиента.

VMware заявила, что новый брандмауэр может отслеживать вредоносную активность как в сетевом трафике, посредством NSX, так и в хост-машинах vSphere — последнее является отличительной особенностью анонсированного продукта. Для мониторинга активности он использует средства vSphere, то есть, в отличие от традиционных решений безопасности, не требует установки на каждый хост отдельного специализированного кода для слежения.

Такой подход не только снижает операционную сложность, но и оставляет меньше шансов хакерам остаться незамеченными. Обычно атакующие, получая административный доступ к захваченной машине, первым делом пытаются отключить защитные программы, но если мониторинг осуществляется не локально, а через vSphere, это перестаёт быть проблемой.

В отличие от брандмауэров периметра, которые должны фильтровать трафик с бесчисленного множества неизвестных хостов, VMware Service-defined Firewall, обладает преимуществом глубокого обзора хостов и сервисов, генерирующих сетевой трафик", — написал в блоге Алекс Бергер (Alex Berger), менеджер по маркетингу сетевых и защитных продуктов VMware.

VMware нацеливает Service-defined Firewall на широкий круг корпоративных сред. Это ПО может защищать виртуальные машины, контейнеры и серверы bare-metal, а позднее будет добавлена и поддержка Amazon Web Services.

Рост рынка носимых гаджетов в 2018 г. превысил 27%

IDC сообщает, что в последнем квартале прошлого года глобальные поставки носимых гаджетов достигли 59,3 млн устройств, вследствие чего результат годичной давности был улучшен на 31,5%. Высокий рост подкреплялся стартом продаж новых моделей в предновогодний сезон, а также нередким продвижением последних в комплекте со смартфонами ведущих брендов.

В целом за 2018 г. объем мирового рынка превысил 172,2 млн гаджетов, что на 27,5% лучше в годовом сопоставлении. Основная динамика была обеспечена за счет надеваемых на уши моделей — по итогам года за ними оказалась почти четверть общих поставок.

В период с октября по декабрь сегмент умных часов вырос на 55,2% «YoY» и взял 34,3% рынка. За браслетами оказалось около 30% рынка, однако за счет выхода новинок от Xiaomi, Huawei и Fitbit это направление продолжает активно развиваться. Наушные модели выросли на 66,4% и взяли 21,9% рынка.

Конец года Apple встретила на первой позиции. За квартал лидер поставил 16,2 млн устройств, 10,4 млн из которых были Apple Watch, а остальные — AirPods и Beats. Благодаря высокому интересу к продуктам на родном китайском рынке, вторая строка осталась за Xiaomi. Что интересно, на Xiaomi Mi Band 3 пришлось свыше 30% квартальных продаж браслетов. С помощью смартфонов Huawei и Honor, многие из которых шли в комплекте с wearbale-продуктами компании, Huawei показала рост поставок в размере 248,5% и вышла на первое место по итогам квартала. Нарастить долю также помогли новые продукты —Watch GT и FreeBuds 2 Pro. Похоже, что Fitbit преодолела полосу неудач — в финальной четверти поставки вендора незначительно выросли, хотя в целом за год зафиксирован спад. Восстанавливать былые темпы роста сегодня помогают новый Charge 3, а также уже набравшие популярность умные часы Versa. Замкнула Тор-5 Samsung, рост поставок которой также связывается с активным продвижением носимых гаджетов в связке с отдельными моделями смартфонов.

Мировой рынок серверов отчитался рекордной квартальной выручкой

Чуть менее 3 млн серверов было глобально отгружено в финальной четверти 2018 г., сообщает IDC. Рост на 5,0% «YoY» позволил отчитаться отличной позитивной динамикой в денежном выражении — за период с октября по декабрь общая выручка вендоров увеличилась на 12,6%, до 23,6 млрд долл.

Устойчивый спрос на серверы позволил завершить пятый кряду квартал роста выручки, описываемый двузначным числом. Более того, достигнутые цифры оказались лучшим квартальным результатом за всю историю развития индустрии.

Сегмент серверов начального уровня улучшил показатели на 17,8%, до 19,0 млрд долл. Средний ценовой диапазон вырос на 30,0%, до 2,5 млрд долл., а системы High-End упали на 28,3%, до 2,1 млрд долл.

Падение спроса со стороны гипермасштабируемых компаний было сглажено за счет возросшей ASP систем и роста продаж серверов корпоративным заказчикам. Последние, в свою очередь, все чаще останавливали свой выбор на более богатых конфигурациях.

Спрос на серверы х86 возрос на 18,7%, до 21,1 млрд долл. Направление «non-x86» просело на 21,6%, до 2,5 млрд долл.

Наиболее динамично развивался регион APeJ, увеличение выручки в котором достигло 25,5%. Страны EMEA отчитались ростом в размере 15,2% «YoY».

Windows Lite создается для устройств с двумя экранами и конкурентов хромбуков

Microsoft готовит облегченную версию операционной системы Windows для устройств с двумя экранами и конкурентов хромбуков. Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщили The Verge, что разработчик готовит версию ОС под кодовым именем Windows Lite с упрощенным пользовательским интерфейсом, который подойдет для устройств с двумя экранами. Эти устройства могут появиться на рынке уже в этом году, в зависимости от готовности чипов для них и производителей ПК.

Intel подталкивает производителей оборудования к созданию этой новой категории устройств уже некоторое время. Эти модели могут сильно походить на концепцию Microsoft Courier, ноутбуков с двумя экранами или даже складными дисплеями в будущем. В любом случае, Microsoft хочет, чтобы соответствующая версия Windows была готова к тому, чтобы производители ПК воспользовались ею.

Microsoft постепенно создает новую Composable Shell (C-Shell) и Windows Core, более модульную версию существующей оболочки ОС, которая уже лежит в основе многих функций Windows 10. Части Windows Core также используются в другом аппаратном обеспечении, например, в HoloLens 2 или новом Surface Hub 2X от Microsoft.

Сообщается, что хотя Microsoft изначально ориентируется на устройства с двумя экранами, более долгосрочный план заключается в том, чтобы Windows Lite помогла компании лучше конкурировать с устройствами Chromebook. Ранее Microsoft уже пыталась создать такого конкурента, выпустив специальную редакцию Windows 10, работающей в S Mode, что позволяло устанавливать приложения только из магазина Microsoft Store, но в той версии большая часть устаревшего интерфейса Windows осталась нетронутой. Теперь Microsoft планирует выпустить намного более простую ОС и добавлять в нее функциональность со временем.

Контрактные цены на память DRAM рекордно упали с 2011 г.

Последний анализ рынка памяти DRAM для ПК от DRAMeXchange показал, что квартальное снижение цен на нем оказалось даже выше, чем ожидалось, — 30% вместо первоначально прогнозируемых 25%, что привело к самому резкому снижению цен с 2011 г.

При этом отмечается, что большинство контрактов на поставки в настоящее время заключается всего на месяц, а не на квартал, что является достаточно необычной ситуацией.

DRAMeXchange отмечает, что уровни складских запасов продолжают расти с тех пор, как контрактные цены упали в четвертом квартале прошлого года. Большинство крупных поставщиков DRAM в настоящее время держат огромные запасы, которых хватит на примерно шесть недель.

Между тем, как ожидается, дефицит процессоров Intel начального уровня продлится до конца третьего квартала, поэтому производители ПК не смогут существенно нарастить закупки микросхем памяти DRAM. Таким образом, отмечается, что рынок вошел в стадию свободного падения и даже значительное снижение цен не будет эффективным для стимулирования продаж.

Google выпустила TensorFlow 2.0 и вспомогательные модули для защиты приватности

В эту среду компания Google выпустила новую итерацию движка искусственного интеллекта TensorFlow, а также пару дополняющих его модулей призванных улучшить безопасность используемых данных.

Нововведения в TensorFlow 2.0 служат главным образом повышению удобства работы с этим фреймворком. Так, оптимизированный интерфейс прикладного программирования на базе Keras один заменяет собой множество использовавшихся до этого API и предоставляет больше вариантов настройки процесса разработки ПО.

Кроме того, появившаяся в TensorFlow 2.0 поддержка интерактивного режима мгновенного исполнения (eager execution) позволяет экспериментировать с разными вариациями моделей машинного обучения гораздо быстрее, сокращая промежутки между тестовыми прогонками.

Первый из дополнительных модулей, TensorFlow Privacy, автоматически фильтрует поступающие в модели данные, отсеивая конфиденциальную информацию, как например, длинные последовательности цифр (возможные номера кредитных карточек) в данных для системы проверки правописания.

«Для того чтобы использовать TensorFlow Privacy, не требуется опыта в защите приватности и знания соответствующего матаппарата, — рассказали в блоге инженеры Google Кэри Радебо (Carey Radebaugh) и Ульфар Эрлингссон (Ulfar Erlingsson). — Тем, кто использует стандартные механизмы TensorFlow, не нужно менять архитектуру моделей, процедуры обучения или процессы».

Второй новый модуль Google называется TensorFlow Federated (TTF). Он позволяет анализировать пользовательские данные непосредственно на мобильных устройствах, а в облако отсылать для улучшения ИИ-алгоритмов уже результат этого анализа, не несущий угрозы приватности.

«С TFF мы можем реализовать выбранную нами архитектуру модели машинного обучения, а затем тренировать её на основе данных, предоставленных всеми авторами, сохраняя их изолированными и локальными», — пишут в отдельном посте Алекс Ингерман (Alex Ingerman) и Кшиш Островски (Krzys Ostrowski), два инженера, которые участвовали в разработке этого проекта.

Как и сам TensorFlow, новые модули предоставляются на основе лицензии Open Source.

Рынок смартфонов будет падать третий год кряду

Как ожидает IDC, в 2019 г. на мировой рынок будет поставлено не более 1,39 млрд смартфонов. В случае подтверждения прогноза, результат в натуральном выражении относительно предыдущего года ухудшится на 0,8%. Причем, во втором полугодии ожидается увеличение поставок на 2,3% «YoY». Заглядывая в более отдаленную перспективу, аналитики ожидают отгрузку не менее 1,54 млрд смартфонов по итогам 2023 г.

Вопрос, связанный с тем, что вернет индустрию к росту пока что остается открытым — удлинившийся жизненный цикл, зрелый рынок Китая, геополитические вызовы в ряде регионов заметно тормозят ее развитие. Основная ставка делается на технологические новшества, среди которых наиболее высокие шансы эффективно встрясти рынок есть у гибких смартфонов и моделей с поддержкой 5G. В последнем случае аналитики верят, что через пять лет 5G будет поддерживать каждый четвертый продаваемый смартфон.

Годовая выручка Dell впервые превысила 90 млрд долл.

Dell Technologies отчиталась по итогам четвертого квартала и всего 2019 финансового года. В прошлом году компания показала впечатляющий рост, как для своего объема бизнеса. И хотя ранее годовая выручка компании никогда не превышала и 80 млрд долл., в отчетном году она сразу преодолела отметку в 90 млрд долл.

В финальном квартале года выручка компании составила 23,8 млрд долл., что соответствует росту на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. За три месяца компания получила операционный доход в 331 млн долл., в то время как в четвертом квартале предыдущего года был зафиксирован убыток 69 млн долл.

Выручка Infrastructure Solutions Group за четвертый квартал составила 9,9 млрд долл., что на 10% выше по сравнению с предыдущим годом. Рост вызван увеличением выручки от продаж серверов и сетевых компонентов до 5,3 млрд долл. (+14%) и систем хранения до 4,6 млрд долл. (+7%).

Доход Client Solutions Group достиг 10,9 млрд долл., что на 4% выше по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года. Продажи коммерческих систем выросли на 9% до 7,8 млрд долл., а потребительских систем — снизились на 6% до 3,1 млрд долл.

Доход VMware составил 2,6 млрд долл. за квартал, что соответствует росту на 17%. Операционная прибыль компании достигла 872 млн долл. Выручка других компаний, включая Pivotal, Secureworks, RSA Security, Virtustream и Boomi, составила 593 млн долл., что означает рост на 5% в годовом сравнении.

За год выручка Dell составила 90,6 млрд долл., при росте на 15%. Компания при этом снизила операционный убыток на 92% до 191 млн долл. Чистый убыток при этом уменьшился на 25% до 2,1 млрд долл. Денежный поток от операций составил 7,0 млрд долл.

Компания по итогам года продемонстрировала двузначный рост выручки во всех трех бизнес-подразделениях и рост долей рынка для всех сегментов портфеля продуктов. Приоритетными задачами Dell на текущий год были названы обеспечение долгосрочного роста, увеличение доли рынка и рост генерируемых денежных потоков.

Intel вернет звание ведущего чипмейкера в 2019 г.

По мнению экспертов из IC Insights, в 2019 г. мировой рынок памяти упадет на 24% «YoY», что приведет к сокращению общих продаж полупроводниковой индустрии на 7%. Для сравнения, в 2018 г. общие продажи выросли на 13,2% «YoY».

C учетом того, что 83% продаж прошлогоднего лидера — Samsung — были обеспечены памятью, на фоне спада в нынешнем году общие продажи чипмейкера сократятся на 20%. Хотя показатели Intel в 2019 г. также не покажут былых высоких темпов роста, компания сумеет вернуть себе вершину рейтинга лучших полупроводниковых производителей, проигранную Samsung в 2017 г. Следует напомнить, что первая позиция ранее бессменно принадлежала Intel долгих 23 года — с 1993 по 2016 г.

Помимо Samsung, ситуация с памятью ударит и по другим ключевым игрокам этого рынка. Ожидается, что показатели продаж SK Hynix, Micron, и Toshiba опустятся до уровня 2017 г.

AMD назначила нового вице-президента в регионе EMEA

Компания AMD объявила о назначении Марио Сильвейра (Mario Silveira) вице-президентом по продажам в регионе EMEA.

Марио Сильвейра будет непосредственно подчиняться старшему вице-президенту AMD Даррену Грасби (Darren Grasby), отвечающему за глобальные продажи компании.

Новый глава продаж в Европе до прихода в AMD проработал почти два года на руководящих должностях в европейском представительстве Logitech.

Стоит отметить, что Марио Сильвейра уже работал в AMD с 2010 по 2016 г. и отвечал за глобальные продажи консьюмерского направления. А до этого он был сотрудником Samsung и HP.

Образование Марио Сильвейра получил в Университете Гогенхайма.

Nvidia поглощает Mellanox за 6,9 млрд долл.

Компания Nvidia официально сообщила о том, что приобретает компанию Mellanox Technologies за 6,9 млрд долл. Это будет самое большое приобретение данного производителя.

Отмечается, что Nvidia заплатит за каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию Mellanox 125 долл. Таким образом премия составит 15%. Сделка уже одобрена руководством компаний, и, как ожидается, будет закрыта до конца текущего года.

Mellanox была основана 20 лет назад в Израиле выходцами из Intel. Компания специализируется на высокоскоростных коммутаторах для ЦОД. Ее решения также широко используются в суперкомпьютерных системах. В частности в Sierra и Summit.

Nvidia в последние годы активно развивает разработку высокопроизводительных систем, которые могут интегрироваться в датацентры и суперкомпьютерные решения. Как отмечают в компании, решения Mellanox позволят серьезно укрепить данное направление. 

Слухи о том, что Mellanox ведет переговоры о продаже появились уже давно. В частности в феврале израильское издание Globes сообщило, что Xilinx после длительных переговоров все же не согласилась выплатить 6,7 млрд долл. за компанию. Также сообщается, что за этот актив боролась и компания Intel, но видимо ставка Nvidia отказалась в результате выше.

Huawei и Xiaomi растут на фоне восстановления украинского рынка смартфонов

Украинский рынок смартфонов достиг рекордных объемов в 7,9 млн. штук в 2018 г., а рыночная стоимость в 913 млн. долл. приблизилась к пиковому значению 2013 г.

«Это был третий подряд год роста после большого падения в 2014 г.», – сказала Наталья Милко, аналитик IDC в Украине. «Запуск в середине 2018 г. 4G наконец дал большой импульс рынку, – добавила она, – и украинская гривна продолжала удерживать свою стоимость».

Доли брендов быстро меняются по мере усиления конкуренции. Samsung смогла удержать свою долю примерно в трети продаж смартфонов, а Huawei, четыре года назад начав практически с нуля, завоевала более чем пятую часть поставок в 2018 г. Lenovo, которая была основным игроком в сегменте начального уровня, ушла и на ее месте Xiaomi вплотную приблизилась к Huawei в прошлом году.

«Тройка ведущих игроков очень активно продвигается и теперь занимает почти три четверти поставок смартфонов, а для остальных брендов ситуация все более усложняется», – сказала Наталья Милко.

Украина была последней страной в Европе, которая запустила 4G, и благодаря стандартизации моделей большинство импортируемых ранее смартфонов поддерживали 4G задолго до того, как сети стали доступны. В 2018 г., когда 4G сети запустили все три основных оператора, доля устройств 4G в поставках смартфонов подскочила за год на двадцать пунктов до 85,6%.

Рынок смартфонов в Украине с ее непростой экономикой характеризуется самым высоким в Европе процентом (75%) смартфонов по цене менее 150 долл. (розничная цена до налогообложения). Доля высококлассных устройств (от 650 долл.) составляет всего 3% рынка. В Центральной и Восточной Европе в целом эти доли составляют 52,1% и 10,3% соответственно.

Украина все еще остается важным рынком для кнопочных телефонов, так как большая часть страны, особенно сельские районы, имеет покрытие только 2G. Объем поставок кнопочных аппаратов вырос до 2,6 млн. в 2018 г. и аналогичен 2016 г.

IDC прогнозирует дальнейший рост рынка смартфонов в Украине в текущем году, но темп будет медленным. «Рынок смартфонов еще не насыщен, и мы считаем, что рыночная стоимость впервые превысит один миллиард долларов, поскольку потребители продолжают покупать смартфоны с большим экраном и более сложными характеристиками, – сказала Наталия Милько. – Ясно, что в Украине доходы населения ограничен, и рынок в денежном выражении не сможет расти быстро».

F5 Networks покупает NGINX для улучшения многооблачных сервисов

F5 Networks в этот понедельник анонсировала покупку NGINX, разработчика популярного ПО с открытым кодом, имеющего такое же название. Сделка стоимостью в 670 млн долл. нацелена на совершенствование многооблачной стратегии F5 с поддержкой приложений как в частной, так и в публичной среде. Она одобрена советами директоров F5 и NGINX и, как ожидается, завершится во втором календарном квартале 2019 года.

F5 планирует дополнить существующие предложения NGINX своими средствами безопасности и интегрировать облачные технологии F5 с программным балансировщик нагрузок NGINX. Это должно ускорить вывод на рынок сервисов F5 для контейнеризованных приложений.

В свою очередь, NGINX в результате слияния получит доступ к глобальной сети продаж F5, её канальной инфраструктуре и экосистеме партнёров.

F5 утверждает, что намерена увеличить инвестиции в открытый проект NGINX и в поддержку бренда NGINX. Компания рассчитывает, что сделка ускорит интеграцию её продуктов с ведущими решениями Open Source и расширит технологическое сотрудничество с вендорами такого ПО.

После завершения слияния, управлять NGINX будут по-прежнему её нынешний гендиректор, Гус Робертсон (Gus Robertson), и основатели фирмы, Игорь Сысоев и Максим Коновалов. F5 также сохранит офисы NGINX в Сан-Франциско (штат Калифорния) и в остальных местах.

Compute Express Link свяжет центральные процессоры с чипами-ускорителями

Новая технология межсоединений, Compute Express Link (CXL), представленная вчера корпорацией Intel, должна улучшить работу серверов с графическими картами, массивами программируемой логики и другими чипами-ускорителями, оптимизированными для специальных рабочих нагрузок, таких как алгоритмы искусственного интеллекта.

Intel рассчитывает, что CXL станет промышленным стандартом, совместимым с оборудованием от различных производителей. Для этого она передала спецификации CXL новому консорциуму, объединяющему всех, заинтересованных в использовании этой технологии. Эту инициативу на старте поддержало более полудюжины компаний, включая такие известные бренды, как Alibaba, Cisco, Dell EMC, Facebook, Google, Hewlett Packard Enterprise, Huawei и Microsoft.

CXL 1.0 уже доступна и базируется на широкоизвестном стандарте PCIe – его новейшем, пятом поколении. Оно было доработано в этом году и обеспечивает пропускную способность до 128 Гбит/с в некоторых конфигурациях.

Одной из главных особенностей CXL стал механизм совместного использования памяти центральным процессором и акселераторами. Intel утверждает, что это улучшает эффективность работы системы и позволяет обойтись без обычно требующегося дополнительного оборудования.

«CXL поддерживает согласованность памяти между устройствами, обеспечивая совместное использование ресурсов для повышения производительности, снижения сложности программного стека и общей стоимости системы, – пишет в блоге глава Intel Data Center Group Навин Шеной (Navin Shenoy). – От CXL значительно выиграют новые приложения для обработки данных искусственного интеллекта, мультимедиа, изображений и языков, шифрования и т. д.».

Для самой Intel, наращивающей активность на рынке акселераторов, CXL обеспечит альтернативу технологии NVLink, которой Nvidia оснащает свои чипы, доминирующие в этом сегменте.

Секрет безопасных батарей лежит на поверхности

При частых зарядке и разрядке батарей их материал начинает разрушаться. Возникающая при этом утечка энергии вызывает усиливающийся нагрев и, в конечном итоге, возгорание.

После трёх лет симуляции поведения материалов, их синтеза и тестирования в составе батарей, исследователи из Техасского университета в Далласе (UT Dallas) установили, что решение проблем литий-ионных элементов с тепловыделением находится на поверхности катода.

«Внутри всё в порядке. Это позволяет надеяться, что мы сможем понять как стабилизировать поверхность и сделать реальностью действительно высокоёмкие батареи», — заявил профессор Кён Чжэ Чо (Kyeongjae «K.J.» Cho). Результаты работы, проделанной со своими коллегами по UT Dallas, Чо представил в журнале Advanced Energy Materials.

Никелевая пыль, выделяющаяся вместе с кислородом на поверхности катода при зарядке-разрядке, может со временем блокировать каналы транспортировки ионов лития. Это ведёт к быстрому снижению ёмкости батареи и её избыточному нагреву.

Решение этой проблемы, например, путём нанесения на поверхность особого оксидного покрытия, по мнению авторов, способно увеличить энергоёмкость батарей на 20 — 30 процентов. Вместе с промышленными партнёрами они надеются всего за пару лет довести безопасный катод до уровня коммерческого предложения для батарей электромобилей.

Intel обошла Samsung по продажам полупроводников в IV квартале 2018 г.

Спад спроса на мобильные устройства и корпоративные серверы заметно отразилось на результатах ведущих игроков полупроводниковой отрасли. Хотя продажи Samsung были наиболее высокими на протяжении последних пяти кварталов, Intel сумела опередить лидера по итогам финальной четверти 2018 г. По подсчетам IHS Markit, выручка последней достигла 18,4 млрд долл., тогда как у Samsung — не превысила 15,8 млрд долл. Причем, если продажи Intel упали лишь на 2,3% «QoQ», то спад Samsung превысил 24%.

Samsung традиционно более зависимы от чипов памяти нежели Intel, поэтому удар от снижения спроса на смартфоны и прочие мобильные продукты оказался для нее гораздо более ощутимым.

Тем не менее, в целом за год выручка Samsung выросла на 20,3%, до 74,6 млрд долл., позволив остаться на вершине рейтинга. Годовая выручка Intel увеличилась на 13,4%, до 69,9 млрд долл. Что интересно, почти все продажи Samsung (87%) пришлись на память, тогда как у Intel — лишь 6%.

Мировой полупроводниковый рынок упал в последнем квартале 2018 г. на 10,2% «QoQ».

На рынке внешних СХД стран EMEA отмечен рекордный рост

По подсчетам IDC, в финальном квартале 2018 г. выручка в регионе EMEA, связанная с поставками внешних систем хранения данных, увеличилась на 9,4% «YoY» в долларах и на 12,9% — в евро. По итогам 2018 г. локальный рынок нарастил выручку на 16,4% (+11,8% в евро).

Сегмент решений, полностью построенных на базе флэш-памяти (AFA), вырос в общих поставках до 40% (+37% в последнем квартале и +35% в целом за год). Тем не менее, за гибридным направлением все еще 45,1% от общих поставок по итогам года. Впрочем, рост у гибридных устройств в IV квартале составил лишь 5,8% «YoY», против +32% у AFA. Системы, построенные исключительно с использованием жестких дисков в целом за год упали на 18,4% и на 12,8% в последнем квартале.

Расходы на внешние СХД в странах Центральной и Восточной Европы выросли на 20,5% «YoY», тогда как более зрелый рынок Западной Европы вырос лишь на 10,1%.

Google реализовала распознавание речи на ресурсах смартфона

Компания Google разработала миниатюрную нейросеть, которая имеет достаточную эффективность, чтобы выполнять распознавание речи на аппаратных ресурсах мобильных устройств. По крайней мере, если эти устройства — её смартфоны Pixel.

Эта технология дебютировала в составе очередного обновления виртуальной клавиатуры Gboard. Теперь встроенная в неё функция ввода под диктовку сможет работать даже в отсутствие подключения устройства к Интернету.

Прочим сервисам, использующим искусственный интеллект для обработки речи всё ещё требуется сгружать выполнение сложных вычислительных алгоритмов на облачные серверы.

В сообщении блога сотрудник Google Йохан Шальквик (Johan Schalkwyk) рассказал, что предыдущие итерации Gboard использовали не менее трёх различных моделей ИИ. Одна отвечала за разбиение исходного аудио на фонемы, элементарные единицы разговорного языка, другая сшивала эти фонемы в слова. После этого данные поступали в третью модель, на выходе которой получали готовые фразы.

Google удалось объединить все три эти модели в одну нейросеть, которая теперь выполняет обработку полностью, от начала до конца. Более того, она делает это в реальном времени.

«Эта модель работает на уровне букв, то есть, когда вы говорите, она выдаёт слова побуквенно, как если бы кто-то печатал то, что вы говорите, в режиме реального времени на клавиатуре», — пишет Шальквик.

Наряду с оптимизацией распознавания речи компания также уменьшила с 2 ГБ до 80 МБ (в 25 раз) размеры графа декодера Gboard — ключевого компонента, отвечающего за координацию всего процесса.

Google рассчитывает, что со временем данная технология проложит себе путь в другие приложения и сценарии использования, помимо виртуальной клавиатуры. «Учитывая отраслевые тенденции конвергенции специализированного оборудования и улучшенных алгоритмов, мы надеемся, что методы, представленные здесь, вскоре могут быть распространены на большее количество языков и более широкие области применения», — отметил Шальквик.

Общая емкость поставленных SSD и HDD выросла в 2018 г. на 21%, однако выручка упала

С учетом продолжающейся экспансии гипермасштабируемых ЦОД и стабилизации продаж ПК, спрос на средства хранения данных побил в 2018 г. рекорд по общей отгруженной емкости. Как сообщает Trendfocus, объем поставленного потребителям в составе жестких дисков и твердотельных накопителей дискового пространства вырос на 21,4% «YoY», до 912 экзабайт.

В части выручки развитие отличалось. Так, цены на HDD стабильно снижались почти во всех продуктовых категориях, а в сегменте SSD первая половина года прошла под знаком роста цен, однако во втором полугодии из-за перепроизводства NAND наступил негативный тренд. Как итог, в 2018 г. совместная выручка снизилась до 46 млрд долл.

Общая емкость отгруженных в прошлом году HDD превысила 800 ЭБ и росла преимущественно за счет спроса на nearline-модели для облачных сервисов и ЦОД. Выручка сегмента выросла менее чем на 1%.

Отгруженная в составе SSD емкость выросла в 2018 г. на 45%, причем здоровый рост показали как клиентское направление, так и корпоративный/облачный сегменты. В то же время, выручка драматически упала.

IBM разработала квантовый алгоритм для машинного обучения

Группа исследователей из компании IBM разработали новые алгоритмы, которые, как они утверждают, делают возможным эффективное машинное обучение на квантовых компьютерах.

В статье, опубликованной на сервере arXiv, учёные рассказали, как такие компьютеры смогут формировать карту признаков (feature map) в многомерном пространстве, что позволит классифицировать и учитывать в обучении самые мельчайшие нюансы данных.

«Наша задача заключается в том, чтобы применить квантовые компьютеры для создания новых классификаторов, которые генерируют более сложные карты данных, — пишут авторы. — Таким образом, учёные смогут разработать более эффективный ИИ, способный, например, выявлять в данных закономерности, которые невидимы для классических компьютеров».

В статье отмечается, что новые алгоритмы на данном этапе не обеспечивают «квантового преимущества», то есть не превосходят по производительности классические методы. Причина заключается в том, что квантовые компьютеры все еще находятся в зачаточном состоянии и имеют очень ограниченные аппаратные возможности, отмечает IBM.

Компания собирается сделать указанные алгоритмы доступными для всех заинтересованных разработчиков и исследователей. Для этого она выложит их в своей библиотеке открытого кода, Qiskit Aqua.

Мировые расходы на искусственный интеллект достигнут 36 млрд долл.

Как полагают эксперты из IDC, в 2019 г. глобальные расходы на системы искусственного интеллекта (AI) увеличатся на 44,0% «YoY» и превысят 35,8 млрд долл. При среднегодовых темпах роста за период с 2018 по 2022 г. в размере 38,0%, по итогам 2022 г. рынок выйдет на объем расходов в размере 79,2 млрд долл.

Розничная индустрия будет лидером в части объема расходов — ее компании в нынешнем год инвестируют в AI не менее 5,9 млрд долл. Преимущественно это будет касаться автоматизированных сервис-агентов для потребителей и экспертов по рекомендациям товаров. Банковский сектор окажется второй крупнейшей индустрией с объемом инвестиций в размере 5,6 млрд долл. Здесь ведущие роли будут играть автоматизированные системы обнаружения и предотвращения угроз, а также системы анализа и расследования мошенничества. В пятерку крупнейших отраслей-потребителей AI также войдут дискретное производство, здравоохранение, технологическое производство. Лучший среднегодовой рост расходов покажут центральные/региональные органы власти (CAGR 44,3%), персональные и потребительские услуги (+43,3%) и образование (42,9%).

В 2019 г. наибольший объем инвестиций (4,5 млрд долл.) получат работающие с потребителями автоматизированные сервис-агенты, системы рекомендации и продаж товаров (2,7 млрд долл.), автоматизированные системы обнаружения и предотвращения угроз (2,7 млрд долл.).

Программное обеспечение будет крупнейшим сегментом расходов (13,5 млрд долл. в 2019 г.) на AI. Среднегодовой рост расходов здесь составит 47,3%. Расходы на аппаратное обеспечение, преимущественно серверы, достигнут 12,7 млрд долл.

Почти две трети общих расходов на AI в нынешнем году сделают США, а лидерами будут розничный и банковский бизнес. Вторым рынком окажется Западная Европа. Лучший среднегодовой рост покажут Япония (CAGR +58,9%) и APAC без Японии и Китая (+51,4%).

Вышла первая бета Android Q

Компания Google в среду объявила о выходе версии Android Q Beta 1, которая доступна для загрузки по адресу google.com/android/beta. В эту первую бету включены ознакомительный вариант SDK для разработчиков, системные образы для Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL и официальный эмулятор Android.

Вместе с этим последним анонсом Google уже четыре года подряд (каждый раз это происходит в марте) выпускает превью для разработчиков нового поколения системы Android: Android N (переименована в Android Nougat), Android O (Android Oreo) и Android P (Android Pie).

Последние два года Google сначала выпускала версию только для разработчиков, но в случае Android Q компания сочла систему готовой для того, чтобы с ней могли ознакомиться также участники программы бета-тестирования, позволяющих получать ранние сборки системы посредством OTA-апдейтов избранных устройств.

Кроме того Google по сравнению с прошлым годом расширила ассортимент устройств, включенных в первый тур тестирования (количество моделей телефонов увеличено с 4 до 6).

Среди новшеств версии Android Q Beta 1 можно особо выделить дополнительные функции приватности и безопасности, расширения для складных экранов, а также новые связующие API, медиа-кодеки, возможности камеры и расширения Neural Networks API, поддержку Vulkan 1.1, ускоренный запуск приложений.

В прошлом году вышло пять Developer Preview (четыре беты). В этот раз Google запланировала шесть выпусков до окончательного релиза в III квартале, когда мы узнаем, что за слово начинается на букву «Q».

NVidia представила GeForce GTX 1660

Компания NVidia объявила о пополнении семейства графических процессоров на базе архитектуры Turing новым решением — GeForce GTX 1660. Рекомендованная цена новинки — 7390 грн.

Новый графический процессор построен на базе чипа TU116, спроектированного для того, чтобы обеспечить оптимальный баланс между производительностью, энергопотреблением и ценой. В TU116 реализованы все шейдерные инновации архитектуры Turing, включая одновременное выполнение целочисленных операций и операций с плавающей точкой, унифицированную архитектуру кэша с увеличенным объемом L1 и технологию адаптивного затенения.

Графический процессор GeForce GTX 1660 оснащен 1408 ядрами CUDA, 6 ГБ памяти GDDR5 с пропускной способностью 192 Гб/сек и тактовой частотой с ускорением почти 1,8 ГГц с возможностью дальнейшего разгона. Заявлено, что шейдерные инновации Turing позволяют новинке в разрешении Full HD быть в среднем на 30% быстрее, чем GeForce GTX 1060 3 ГБ, и на 15% быстрее, чем GTX 1060 6 ГБ.

TDP новинки составляет всего 120 Вт. GeForce GTX 1660 продвигается, как эффективный и простой вариант апгрейда для пользователей таких видеокарт, как GTX 970 и GTX 960, также оснащенных 8-пиновыми коннекторами. По оценке NVidia, в среднем, GTX 1660 быстрее GTX 970 на 68%, а GTX 960 — на 110%.

Видеокарты на базе GeForce GTX 1660 от ASUS, EVGA, Gainward, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit и Zotac ожидаются на рынке в ближайшее время.

Samsung начала выпуск встраиваемой магниторезистивной оперативной памяти

Samsung Electronics объявила о начале массового производства своей первой встраиваемой магниторезистивной оперативной памяти (embedded magnetic random access memory, eMRAM) на базе 28-нм технологического процесса FD-SOI (fully-depleted silicon-on-insulator — полностью обедненный кремний на изоляторе), получившего название 28FDS.

Как отмечается, технологический процесс 28FD-SOI предусматривает более эффективное управление транзисторами и минимизацию токов утечки за счет управления напряжением смещения относительно корпуса (body-bias control). Благодаря этому представленное Samsung решение eMRAM обеспечивает преимущества для различных сфер применения микроконтроллеров, устройств Интернета вещей и технологий искусственного интеллекта.

Поскольку технология eFlash столкнулась с проблемами масштабируемости, обусловленными тем, что она опирается на принцип накопления заряда, наиболее многообещающим преемником для нее стала технология eMRAM. Магниторезистивный эффект, лежащий в ее основе, предполагает высокую масштабируемость и обеспечивает превосходные технические характеристики, в том числе энергонезависимость, возможность произвольного доступа и высокую износостойкость.

Представленное Samsung решение eMRAM на базе 28FDS обеспечивает преимущества с точки зрения энергопотребления и скорости при меньшей стоимости. Скорость записи у этой технологии примерно в тысячу раз выше, чем у eFlash, так как eMRAM не требует цикла стирания перед записью данных. Кроме того, память eMRAM использует более низкие уровни напряжения, чем eFlash, и не потребляет энергию в выключенном режиме, за счет чего достигается более высокая энергоэффективность.

Поскольку модуль eMRAM можно интегрировать в конце технологического процесса (back-end of the process) с добавлением минимального числа слоев, он в меньшей степени зависит от первых стадий (front-end), что предполагает простую интеграцию с уже существующими технологиями изготовления логики. Благодаря «встраиваемой» (plug-in) модульной концепции заказчики получают возможность использования уже существующей инфраструктуры проектирования, даже с новой технологией eMRAM, что ведёт к снижению издержек.

В течение ближайшего года Samsung намерена расширить портфолио решений eNVM высокой плотности, в частности, передать в производство тестовый чип eMRAM емкостью 1 ГБ.

Huawei подтвердила наличие у неё собственной альтернативы Android

Huawei Technologies сообщила о создании своих собственных операционных систем для смартфонов и компьютеров, которые послужат ей страховкой на случай, если власти США закроют китайской компании доступ к популярным операционным платформам, разработанным американскими технологическими гигантами.

Об этом заявил возглавляющий мобильный бизнес Huawei Ричард Чендун (Richard Yu Chengdong) в интервью немецкому изданию Die Welt. Таким образом, он официально подтвердил информацию годовой давности газеты South China Morning Post, которая первой заговорила о существовании у Huawei многолетнего проекта построения альтернативы Android.

Как утверждалось со ссылкой на осведомлённый источник, Huawei приступила к разработке этой ОС в 2012 году, после того как в США было инициировано расследование деятельности Huawei и ZTE.

«Мы подготовили нашу собственную операционную систему, и если выяснится, что мы больше не можем использовать эти системы [Android], мы будем готовы и у нас будет план «Б»», — сказал Чендун.

Предыдущий запрет на предоставление американских продуктов и сервисов производителю телекоммуникационного оборудования, ZTE, стал предупреждением для всех амбициозных технологических игроков из Китая. Android и iOS американских компаний Google и Apple удерживают абсолютную дуополию на глобальном рынке смартфонных ОС, где, по оценкам Gardner, им в прошлом году принадлежала доля 99,9%.

«У Huawei есть резервные системы, но только на крайний случай. Мы не рассчитываем, и, честно говоря, не хотим их использовать, — сказал представитель Huawei в четверг. — Мы полностью поддерживаем операционные системы наших партнеров, нам и нашим клиентам нравится их использовать. Android и Windows всегда останутся предпочтительным выбором для нас».

Huawei, в настоящее время является крупнейшим брендом смартфонов в Китае и ведёт ожесточенную борьбу с калифорнийской Apple за второе место в рейтинге по глобальным поставкам этой продукции. Все свои смартфоны и планшеты она оснащает популярной ОС Android, а ноутбуки — ОС Windows, принадлежащей Microsoft.

Facebook покинули ещё два топ-менеджера

Из-за разногласий с Марком Цукербергом в вопросах дальнейшего развития соцсети, вчера объявил об уходе продуктовый директор Facebook, Крис Кокс (Chris Cox), считающийся третьим по значимости лицом в этой компании.

«Как отметил Марк, мы переворачиваем новую страницу в развитии нашего продукта, — написал в четверг Кокс. — Это будет большой проект, и нам понадобятся лидеры, которые полны энтузиазма увидеть его реализованным».

По словам шести человек, информированных об этой ситуации, речь идёт о плане интеграции сервисов Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger в единую платформу, ориентированную на конфиденциальность.

Руководители, отвечавшие за различные службы Facebook, обеспокоены тем, что объединение приложений может негативно отразиться на популярности и росте их отдельных продуктов. Они также опасаются потери автономии и влияния из-за усиления контроля со стороны Цукерберга.

В надежде прервать преследующую Facebook череду скандалов, Цукерберг за два года предпринял несколько попыток избавить крупнейшую соцсеть от фейковых новостей, вредоносного контента и утечек приватной информации, которые однако имели весьма ограниченный успех.

Теперь глава Facebook задался целью сместить направленность соцсети с публичного вещания на обмен приватными сообщениями. Достичь этого он намерен не считаясь со средствами, даже ценой потери директоров, входящих в его «ближний круг».

Кокс проработал с Цукербергом 13 лет и был одним из первых 15 программных инженеров, принятых на работу в Facebook. При его деятельном участии создана лента новостей News Feed, критикуемая сейчас как инструмент распространения дезинформации. Кокса также видели в числе тех, кто может сменить Цукерберга у руля Facebook.

Вместе с Коксом уйдёт также Крис Дэниэлс (Chris Daniels), с мая прошлого года возглавляющий WhatsApp. Как заявили два человека на условиях конфиденциальности, подал в отставку он несколько месяцев назад, но огласке это решение было предано только в этот четверг.

Верхнее управленческое звено Facebook всегда отличала необычная для компаний такого масштаба стабильность. Но всё пришло в движение в прошлом году, когда из-за конфликта с Цукербергом компанию покинули основатели Instagram, Кевин Систром (Kevin Systrom) и Майк Кригер (Mike Krieger), основатели WhatsApp, Ян Коум (Jan Koum) и Брайан Эктон (Brian Acton), топ-менеджеры по коммуникациям, политике и безопасности.

Образующиеся вакансии Цукерберг заполняет свежими кадрами. Так, ветеран Facebook, Адам Моссери (Adam Mosseri), в прошлом году возглавил Instagram, руководить WhatsApp поручено Уиллу Кэткарту (Will Cathcart), а основное приложение Facebook будет контролировать Фиджи Симо (Fidji Simo).

Сеть Cosmos Network может стать Интернетом для блокчейнов

Швейцарская некоммерческая группа Interchain Foundation, поддерживающая разработки безопасного и масштабируемого программного обеспечения с открытым кодом, анонсировала запуск Cosmos Network. Эта децентрализованная сеть объединяет независимые, масштабируемые и взаимодействующие между собой блокчейны.

Главная мотивация создателей Cosmos Network – помочь традиционным организациям стать более децентрализованными. Эта платформа обеспечивает базис для коммуникаций между тысячами криптовалютных систем и позволяет работать со многими токенами, активами и журналами транзакций.

Инфраструктура Cosmos Network построена на Tindermint Core, протокольном решении, которое согласует и связывает вместе слои блокчейнов. Это избавляет разработчиков от необходимости вникать в тонкости работы базовых систем.

Достигать консенсуса при добавлении транзакций позволяет специализированный алгоритм Byzantine Fault Tolerant Engine. Он устраняет ограничения масштабируемости, эффективности и безопасности, свойственные другим блокчейновым продуктам на рынке, таким как Bitcoin и Ethereum.

В результате этого запуска разработчики получат доступ к комплекту разработки программного обеспечения Cosmos Network, который предоставит им все ресурсы, необходимые для создания приложений в сети. С помощью SDK разработчики смогут конструировать собственные настраиваемые блокчейны, запускать их самостоятельно и подключаться к другим блокчейнам, основанными на Cosmos.

BEST CIO

BEST CIO: итоги 2018 года

27 февраля в Unit.City состоялась церемония завершения Одиннадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2018. В этом материале мы расскажем подробнее о победителях и финалистах проекта.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Виталий Свительский

«Агромат»

Возраст 36 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

В прошлом году главные направления деятельности Виталия: формирования бизнес- и ИТ-стратегии компании, определение направления развития информационных технологий в компании, а также диджитализация бизнеса.

Под руководством CIO осуществлены:

внедрение CRM-системы на платформе Siebel;

запуск новой e-commerce-платформы для B2B и B2C;

запуск контакт-центра в качестве инструмента поддержки продаж и предоставления сервисов клиентам.

запуск проектов по автоматизации логистики и управлению цепочкой поставок с целью оптимизации скрытых затрат и нерационального использования ресурсов компании;

пересмотр OPEX-расходов ИТ-подразделения.

Алексей Сапунков

Интертоп

Возраст 34 года

На текущей должности с 2016 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

В 2018 г. под руководством Алексея:

дан старт внедрению ERP-системы SAP S/4HANA;

проведена децентрализация сети предприятия;

осуществлен переход на использование облачного сервис-центра Amazon;

реализован редизайн мобильного приложения;

инициированы проекты по персонализации.

Андрей Семенюк

Сеть аптек DS

Возраст 35 лет

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Главные приоритеты Андрея:

непрерывность бизнеса;

автоматизация бизнес-процессов за счет развития собственной ERP и централизации существующих сервисов;

управление проектным офисом, основной вектор направлен на удовлетворение потребностей клиентов.

Под руководством CIO в прошлом году было осуществлено следующее:

Перенос собственных онлайн-сервисов на Azure, а часть из них – на Azure Service, что позволило повысить стабильность и производительность работы.

Создание единого сервис-центра для всей компании.

Переход на Microsoft Office 365, как результат проекта – отказ от арендованных серверов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ

Денис Прохорец

CENTRAVIS

Возраст 33 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Главные приоритеты в 2018 г.:

безопасность активов данных, защита каждого элемента сети;

реализация бизнес-процессов в единой интегрированной системе, которая обеспечивает заданные KPI;

переход от инвестиций в инфраструктуру к приобретению услуг.

Под руководством CIO были реализованы:

Переход финансового учета с ПСБУ на МСФО в SAP ERP (для украинской компании).

Изменение методики расчета себестоимости и заработной платы.

Перенос вторичных систем в облако (Azure).

Переход пользователей в Microsoft Office 365.

Внедрение Jira Service Desk.

Создание нового портала на базе SharePoint.

Оперативный учет производства в SAP ERP.

Внедрение CRM-системы.

Сергей Свистунов

Корпорация «Богдан»

Возраст 32 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

ИТ-направление вышло на прямой диалог с первыми руководителями и акционерами компании с планом комплексной цифровой трансформации одного из направлений бизнеса, связанного с продажами и сервисным обслуживанием автомобилей.

Среди проектов, реализованных под руководством CIO в прошлом году:

Внедрение корпоративной информационной системы для дилерской сети автосалонов и СТО.

Внедрение новой CRM-системы для дилерской сети автосалонов и СТО.

Внедрение системы учета посетителей автосалонов на базе системы видеоаналитики с интеграцией в CRM.

Проект перехода на новую систему управления конструкторской и проектной документацией. Интеграция с «облачной» инфраструктурой.

Проект по внедрению BI-системы.

Внедрение СЭД для дилерской сети автосалонов и СТО.

Дмитрий Федоров

Corum Group

Возраст 48 лет

На текущей должности с 2012 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 50-99 чел.

ИТ-сотрудников 1000-4999 чел.

За прошедший год было реализовано следующее:

Автоматизация учета на заводе Свет Шахтера и Дружковском машиностроительном заводе.

Внедрение системы управления нормативно справочной информацией (Master Data Management).

Создание системы технологической подготовки производства (на базе системы SolidWorks).

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Станислав Вылков

JT International Company Ukraine

Возраст 34 года

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Главные приоритеты в прошедшем году:

Реализация глобальной стратегии компании по трансформации, поскольку ИТ – один главных драйверов изменений и инноваций.

Реализация Digital-стратегии и ключевых проектов для выполнения планов продаж и дистрибуции, таких, как new Trade Marketing Engagement platform, SAP4Finance, CRM для CPA/SPIC-программ.

Удержание и развитие персонала для предоставления качественного и своевременного сервиса.

В 2018 г. CIO удалось добиться запуска в кратчайшие сроки проектов "OUT" (развитие уровня дистрибуции для не покрываемых дистрибьютором территорий), а также реализация механизмов борьбы с нелегальной продажей табачных изделий в регионе.

Виталий Иванов

ДП КК «Рошен»

Возраст 41 год

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

В прошлом году в числе главных проектов:

создание и внедрение новых продуктов (новая ERP на производственных площадках, новая ERP в национальных представительствах, проект управления трейд маркетинговыми мероприятиями в более 10 странах);

проект «Централизованная ERP-система на фабриках компании»;

модернизация инфраструктуры, построение резервного ЦОД;

обеспечение соответствия ИТ-сервисов GDPR.

Александр Мошоровский

Biola

Возраст 41 год

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Под руководством Александра в прошлом году были реализованы:

Построение системы электронного документооборота.

Внедрение модулей контроля бюджета в ранее развернутую ERP-систему.

Перенос информационных ресурсов и мощностей в облако.

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Андрей Покотилов

Новая Почта

Возраст 41 год

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000

ИТ-сотрудников 200-499 чел.

Главные приоритеты:

внедрение/оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, направленных на улучшение операционной эффективности бизнеса;

обеспечение прозрачности принятия управленческих решений менеджментом компании;

обеспечение отказоустойчивости информационной системы.

Специфика бизнеса «Новой почты» состоит в том, что срок жизни оказываемой услуги – 1 сутки, при объеме почти 1 000 000 услуг в месяц. Все это обеспечивают 28 000 сотрудников в 3000 отделениях, на 55 терминалах.

Главный вызов для Андрея в состоял в обеспечении стабильности работы ИТ-систем. Основная информационная система работает в режиме он-лайн. Прямые убытки 1 минуты простоя составляют 2000 долл., не считая репутационных рисков. SLA 2017 г. 99,8%, а задача на 2018 г. – достигнуть SLA 99,95%. Для этого было внедрено большое количество различных технологий, переделана как техническая архитектура, так и архитектура приложений. Множество бизнес-процессов спроектировано с нуля без приобретения дополнительных аппаратных ресурсов. Показатель SLA 99,95% выполнен по 9 месяцам 2018 г. (оставшиеся 3 месяца он не ниже 99,9%).

Олег Арефьев

ИнТайм

Возраст 28 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

В прошлом году под руководством CIO:

Запущена сервисная шина предприятия.

Модернизирована фронт-офисная система.

Реализованы и запущены боты с использованием AI.

Автоматизирован динамический IVR для горячей линии колл-центра.

Сформирован центр компетенций и запущены проекты в направление ИБ.

Компания первой в Украине закончила внедрение решения SAP Service Cloud для автоматизации процессов Департамента заботы о клиентах.

Дмитрий Беспалов

ТК САТ

Возраст 35 лет

На текущей должности с 2012 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

В 2018 г. было реализовано следующее:

Завершен последний этап перевода в облако всей промышленной инфраструктуры и всех сервисов компании.

Компания без остановки сервисов пережила хакерскую атаку.

Пройден комплексный аудит ИТ-систем. В результате аудита доработана стратегия развития и открыт проект автоматизации новых бизнес-направлений.

СТРАХОВАНИЕ

Александр Синекоп

СК "Универсальная"

Возраст 43 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 200-499 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Под контролем Александра в прошлом году:

Модернизирован дата-центр с отказом от устаревшей инфраструктуры.

Повышена продуктивность работы страховой системы.

Внедрены практики управления проектами и процессами.

Развернут внутренний Центр разработки, который увеличил степень автономности компании.

Выбраны новая система регламентированного учета и интеграционная платформа.

Внедрен Service Desk в ИТ.

Александр Коцюба

СК «Украинская страховая группа»

Возраст 42 года

На текущей должности с 2007 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

В прошлом году CIO удалось реализовать следующее:

Полный ИТ-цикл для медицинского страхования.

Переход к сервисной модели обслуживания.

Подготовка к полному переходу к облачной инфраструктуре в 2019 г.

Александр Ромась

UTICO

Возраст 33 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 100-199 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 100-199 чел.

ИТ-сотрудников 1-4 чел.

Среди проектов, которые были реализовали под руководством CIO в прошлом году:

полная реорганизация ИТ-инфраструктуры;

автоматизация ключевых ИТ-процессов.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Павел Мандренко

Агропросперис

Возраст 37 лет

На текущей должности с 2014 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Под руководством CIO в 2018 г.:

Вместе с партнером компанией EOS автоматизирован анализ карт вегетационных индексов (NDVI).

Расширен опыт по продаже собственного мобильного продукта Agronomis. В декабре 2018 г. завершено внедрение полного комплексного ИТ-решения для сторонней компании (AP Agronomist, AP Field, AP Storage, AP Ration TV, AP Tender). В компании появилось единое окно для малых фермеров, где они могут получить все ИТ-решения агробизнеса.

Владимир Мельник

Openmind group. Птицефабрика «EPIKUR»

Возраст 40 лет

На текущей должности с 2016 г.

Персонал предприятия 1000-4999

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Для компании «EPIKUR» прошлый год был результативным в отношении развития, диджитализации и инноваций. Был увеличен штат ИТ-подразделения, создан проектно-инновационный отдел, который занимается поиском и реализацией оптимальных бизнес-решений согласно PMBoK.

Перед CIO стоял ряд вызовов, с которыми он успешно справился:

оптимизация;

эффективность при работе с новыми вызовами;

развитие кадрового потенциала;

переход ИТ на стандарты ITIL и COBIT;

подготовка к реализации проекта «Multi-cloud».

Главный проект Владимира в прошедшем году – внедрение систем АСУТП комбикормового оборудования с максимальной автоматизацией технологических процессов на базе решения Shneider Electric.

Виталий Шарафан

Мироновская птицефабрика

Возраст 35 лет

На текущей должности с 2016 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Среди реализованных проектов CIO в прошлом году:

построение систем безопасности на удаленных объектах;

модернизация инфраструктуры;

обеспечение непрерывности процессов производства.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Константин Гитько

Infopulse

Возраст 31 год

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия 1000-4999

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 50-99 чел.

В прошлом году под руководством CIO осуществлены:

Инициатива HR Evaluation, в рамках которой построена сбалансированная и прозрачная система оценки персонала.

Реализация программы автоматизации финансовых процессов (ERP, планирование, расчет) и внедрение CRM.

Инициация таких проектов, как Assets Management (Управление активами) и Service Desk, которые будут построены на одной платформе для улучшения процессов обработки запросов и эффективного ведения основных средств компании.

Григорий Лисничий

Moneyveo.UA

Возраст 28 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 200-499

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Среди значимых проектов 2018 г., реализованных под руководством CIO:

Строительство второго дата-центра компании.

Автоматизация колл-центра и обеспечение непрерывности его работы.

Развитие финансового решения на базе платформы «1С».

Проекты по информационной безопасности, такие, как шифрование рабочих станций с синхронизацией всех данных с корпоративными аккаунтами Microsoft Office 365, системы защиты периметра и противодействия атакам.

Александр Маклаков

ZEO Alliance

Возраст 32 года

На текущей должности с 2013 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Под контролем Александра осуществлены:

Проект соответствия GDPR, который затронул всю компанию, и был сделан в весьма сжатые сроки.

Разработка и постоянное улучшение процессов, среди которых: incident, problem management, service request, access management, purchases process, vulnerability management, penetration test, security assessment, dismissal process.

Улучшение позитивной обратной связи от работы команд IT Support обслуживающих офисы – с 50 до 80%.

БАНКИ

Олег Высоцкий

АТ «МЕГАБАНК»

Возраст 57 лет

На текущей должности с 2016 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Основные приоритеты CIO в 2018 г.:

работа с бизнес-направлениями, согласование сфер для развития, управление ожиданиями бизнес-заказчиков;

формирование ИТ-стратегии, обеспечение ее реализации в рамках проектов и текущих задач;

создание системы взаимодействия и упорядочивание процессов с целью достижения максимально комфортной работы.

Под руководством CIO были выполнены:

Внедрение собственного карточного процессинга.

Внедрение новой фронт-офисной системы на платформе Business Process Management.

Построение системы принятие решений на базе ODM.

Создание платежно-транзакционного хаба.

Усиление безопасности ИТ-инфраструктуры (создание резервной площадки ЦОД).

Дальнейшее развитие каналов продаж и обслуживания через мобильное приложение и сайт.

Вадим Семененко

ПроКредит Банк

Возраст 35 лет

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия 200-499 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Важные проекты CIO в 2018 г.:

Обновление/внедрение стандартизированных решений/процессов Группы.

Передача на аутсорсинг части ИТ-функций.

Старт проекта по обновлению дата-центров.

Внедрение мобильного приложения.

Внедрение системы учета казначейских операций.

Внедрение SIEM и 3D Secure.

Сергей Федоров

Piraeus Bank ICB

Возраст 46 лет

На текущей должности с 2012 г.

Персонал предприятия 200-499 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

В 2018 г. под контролем CIO были успешно внедрены следующие проекты:

Google Pay – работа с NFC-платежами клиентов банка для ОС Android.

Piraeus Messaging Gateway – система для работы с многоканальными сообщениями банка.

Создание новых бизнес-продуктов (Visa Platinum «Santorini» и пр.).

Factoring – система для работы с бизнес-продуктами банка по факторингу.

ProVision – система для расчета резервов согласно стандарта МСФО 9.

Система для учета инцидентов финмониторинга.

МЕДИЦИНА

Дмитрий Юхневич

Клиника Медиком

Возраст 37 лет

На текущей должности с 2016 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел.

В прошлом году основными приоритетами CIO были глубокий аудит инфраструктуры и ее стабилизация (сеть, сервисы, безопасность), а также внедрение инновационных решений (виртуализация, облака).

В 2018 г. под управлением Дмитрия реализованы:

Перестройка сервиса телефонии;

Планирование построения ИТ-инфраструктуры нового госпиталя (площадью более 6000 кв. м);

Повышение доступности сетевой инфраструктуры за счет построения отказоустойчивых сетевых узлов и резервирования транспортных каналов;

Плановая работа в направлении построения гетерогенной инфраструктуры земля-облако с оптимальным выбором между OPEX и CAPEX.

CIO удалось реализовать множество инновационных решений – таких, как indoor navigation, geolocation with stuff control, emergency call, комплексная рекламно-информационная система и пр.

Владимир Бехта

Медицинский центр «Медикап»

Возраст 43 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел.

Главные приоритеты CIO в 2018 г.:

максимально высокая доступность и удобство использования ИТ-сервисов для сотрудников и клиентов.

повышение профессионального уровня ИТ-специалистов;

максимальная формализация всех ИТ-процессов в компании для обеспечения их качественного и прозрачного выполнения.

Под управлением CIO в 2018 г. выполнены:

Доработка CRM-системы (личный кабинет, уведомления, интеграция с сервисами обмена сообщений).

Внедрение новых сервисов для клиентов стационара.

Переход к использованию облачных решений в гибридной конфигурации.

Открытие нового контакт-центра и реализация системы отчетов по его работе.

Евгений Кузьмич

Medicover Україна

Возраст 35 лет

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 1-4 чел.

В период, когда компания стояла на этапе открытия двух филиалов CIO, Евгению была поставлена задача фактически создания ИТ-департамента и перестройки ИТ-инфраструктуры. Ему «на ходу» приходилось отказываться от недобросовестных аутсорсинговых компаний, выстраивать стратегию развития ИТ на год. CIO удалось реализовать ряд важных проектов, среди которых сервис поддержки пользователей (help desk), построенный на стандартах ITIL для ITSM. На стадии завершения – проект переноса корпоративной связи в облачную среду.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Павел Цимбал

BERTA group

Возраст 38 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия свыше 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Самым большим и долгосрочным проектом CIO прошлого года была реорганизация компании ТЕМА и ее объединение с BERTA group. Среди других важных проектов: запуск Qguar WMS Pro, внедрение конфигурации «1С ЗУП», интеграция Битрикс24 в AD с внедрением бизнес-процессов, смена системы виртуализации и переход на гибридную инфраструктуру. Также в 2018 г. под руководством CIO велись работы над BI-системой SISENSE, успешно начал работу интернет-магазин для сотрудников компании, а также начата разработка онлайн-магазина B2B.

ИТ-департамент из сугубо «сервисного» превращается в подразделение, от которого зависит бизнес компании.

Александр Виниченко

Юник Трейд

Возраст 28 лет

На текущей должности с 2012 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Под управлением CIO были реализованы следующие проекты:

обновление B2B портала;

переход на полноценную WMS;

запуск CRM;

построение системы бизнес-отчетности и аналитики.

Сергей Чечулин

ТехноЮг

Возраст 35 лет

На текущей должности с 2010 г.

Персонал предприятия 100-199 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 50-99 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел.

В прошлом году под управлением CIO:

Проведена полная ревизия ИТ-инфраструктуры.

Осуществлен перенос 95% сервисов в собственное облако.

Снижены риски при работе 24/7 за счет внедрения кластеризации базы средствами Microsoft SQL и «1С».

Оптимизированы затраты на связь и эффективность коммуникаций за счет внедрения IP-телефонии.

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ОБЛАЧНЫЙ ПРОЕКТ 2018»

Евгений Ентис

ProZorro

Описание проекта от CIO:

Проект носит название «Разнесение работы системы на два активных дата-центра». Не проблема, а вызов состоит в том, чтобы реализовать эту идею с различными техническими решениями, с учетом существующей архитектуры системыxw, а также украинских требований по защите информации. Проект стал возможным благодаря проекту TAPAS от Eurasia Foundation. Мы хотим связать два дата-центра и обеспечить их одновременную работу, разнося вычислительные ресурсы и нашу особенность: swift объектное хранилище файлов. Команда состоит из внутренних сотрудников ДП «ПРОЗОРРО», наших партнеров: дата-центры De Novo, GigaCloud и МК Консалтинг.

Игорь Балла

Банк «Украинский капитал»

Описание проекта от CIO:

Название проекта: «Построение резервного ЦОД на облачном провайдере GigaCloud»

Проблемное поле: обеспечить непрерывное функционирование информационных систем банка.

Цель и задача: построить резервный ЦОД с минимальным затратами для бизнеса.

Выбор решения и технические особенности: совместимость существующей инфраструктуры с инфраструктурой существующего дата-центра. Оперативное возобновление работы систем на резервной площадке в установленные сроки.

Стоимость на порядок дешевле, чем собственный ЦОД.

Андрей Дунский

Апскейл Лоджистик

Описание проекта от CIO:

Основное облако расположено в дата-центре на территории ЕС, который построен по Tier-3 design и имеет следующие сертификаты: ISO 9001:2008, 14001:2004, 27001:2013 OHSAS 18001:2007 ISAE 3402 AMS-IX PCI DSS Compliant. Гарантированная доступность сервисов – на уровне 99,99% в месяц. Сложности, с которыми столкнулись сетевые инженеры, заключались в неоптимальных маршрутах к дата-центру хостинг-провайдера. Это приводило к высоким задержкам, что сказывалось на отклике работы. Был проведен анализ взаимодействия хостинг-провайдера и локальных ISP, что позволило решить проблему. Для хранения данных, требующих задержек < 40 мс, либо не критичных данных используется украинское облако. Еврооблако: 115Ghz/520Gb/2Tb SSD/5Tb SAS 100Tb. Backup Укроблако: 120Ghz/720Gb/19 TB SAS 40Tb Backup.

Репортаж

Samsung Galaxy S10 — уже в Украине

Презентация новинки прошла накануне старта официальных продаж, намеченного на 8 марта.

Символично, что вместе с выпуском очередного поколения смартфонов семейство Galaxy празднует 10-летие. Открывший мероприятие президент Samsung Electronics Украина Десонг Ра заявил: «Линейка Galaxy S уже 10 лет олицетворяет премиальные инновации компании, создаваемые для предоставления невероятных впечатлений пользователям. Компания Samsung обладает богатым наследием в области дисплейных технологий, камер и производительности, и каждая из представленных моделей создана с учетом потребностей различных типов пользователей. Мы рады тому, как встретили новый Galaxy S10 в Украине и уверены, что такой старт поможет Samsung укрепить свои лидерские позиции, тем самым открыв новую эру в мире смартфонов».

Чем же на этот раз решил удивить производитель? Развернутый ответ на этот вопрос был дан в выступлении менеджера продуктового маркетинга «Samsung Electronics Украина» Евгения Кима. Примечательно, что на этот раз наряду с традиционными вариантами обычного и расширенного форм-факторов выпущен и более доступный с индексом «e».

Одним из главных нововведений, реализованных в смартфонах Galaxy S10, стал дисплей Infinity-O с соотношением сторон 19:9. Конструкторы решили по максимуму использовать площадь устройства, поэтому постарались спрятать под экран все, что возможно, включая сенсор приближения. И даже для фронтальной камеры было сделано минимальное отверстие с помощью лазера, чтобы затронуть минимальное число пикселей. Да и рамки вокруг дисплея оказались рекордно тонкими, достаточно сказать, что размер верхней по сравнению с предыдущим Galaxy S9 был уменьшен более чем втрое.

Десонг Ра: «Линейка Galaxy S уже 10 лет олицетворяет премиальные инновации компании, создаваемые для предоставления невероятных впечатлений пользователям»

Но все же главное, не размеры, а характеристики нового дисплея. Дело в том, что он получил поддержку технологии HDR10+. А все благодаря использованию динамической AMOLED-панели с максимальной яркостью 1200 нит. При этом обеспечивается 100% охват цветовой гаммы по стандарту DCI-P3. Поэтому этот дисплей также получил название Cinematic, так как позволяет получить впечатления от просмотра видео без каких-либо компромиссов. Благо форм-фактор также соответствует. Не забыл производитель и про фильтрацию голубого света в новом дисплее, что призвано снизить нагрузку на глаза пользователей.

Не менее важным новшеством стало использование в составе основной камеры трех модулей. Один из них 16-мегапиксельный со сверхширокоугольным объективом повторяет характеристику человеческого глаза, поэтому оптимален для съемки пейзажей, панорам или группы людей. Кроме того, имеется 12-мегапиксельный модуль с широкоугольным объективом с двойной диафрагмой и технологией Super Speed Dual Pixel. Он позволяет переключать диафрагмы f/1.5 и f/2.4 в зависимости от освещенности в автоматическом режиме. Третий модуль в моделях S10 и S10+ с разрешением 12 Мп оснащен телефото-объективом с двукратным оптическим зумом и десятикратным цифровым увеличением. Немаловажно, что новая камера также поддерживает технологию HDR10+.

Во фронтальной камере новых смартфонов — два модуля, один из которых 10-мегапиксельный работает в режиме UHD Dual Pixel, а второй предназначен для оценки глубины сцены, чтобы селфи получались с эффектом боке.

Евгений Ким представил нововведения, реализованные в смартфонах Galaxy S10

Камеры сегодня оснащаются не только высококачественными сенсорами и оптикой, но и программным обеспечением, которое помогает оптимизировать параметры. На современном жаргоне оно получило название искусственного интеллекта. Смартфоны Galaxy S10 получили расширение перечня распознаваемых сцен, среди которых появились такие как «Дети», «Собака», «Транспорт». Но, пожалуй, самым интересным нововведением стала функция «Рекомендация по снимкам» (Shot Suggestion). С ее помощью можно, например, вовремя заметить завалившийся горизонт, причем подсказка по его выравниванию является интерактивной.

Стоит также отметить и такую возможность камеры нового смартфона, как работа в качестве action-камеры с поддержкой функций супер-стабилизации и slow-motion с увеличенной вдвое продолжительностью съемки.

Для усиления защиты смартфон оборудован ультразвуковым сканером отпечатков, интегрированным в экран. Принцип его действия заключается в выявлении заполненных воздухом зазоров, обусловленных папиллярной сеткой. Поэтому он не сработает в случае использования даже высококачественного изображения отпечатка. В этом помогает технология 3D anti-spoofing, которая базируется на алгоритмах машинного обучения.

Появилась в новинке и такая возможность, как Wireless PowerShare. Она предназначена для зарядки совместимых Qi-сертифицированных смартфонов и носимых устройств от встроенной батареи. Таким образом, смартфоны Galaxy S10 становятся внешней беспроводной зарядкой для тех же Bluetooth-наушников. Кроме того, работа батареи поддерживается с помощью интеллектуального алгоритма, который позволяет снизить энергопотребление в зависимости от специфики использования конкретным пользователем.

И последнее на чем стоит остановиться, это использование в Galaxy S10 процессора нового поколения, выпускаемого по техпроцессу 7/8 нм. Заявлено, что его производительность центрального процессора и графики увеличились соответственно на 29% и 37%, по сравнению с Galaxy S9.

TP-Link видит будущее в mesh-сетях

Украинское представительство TP-Link провело презентацию новых продуктов для построения беспроводных сетей, среди которых особый акцент был сделан на решениях на базе mesh-технологии.

Выступивший перед участниками пресс-конференции руководитель по сбыту киевского офиса TP-Link Юрий Полищук познакомил с новинками и рассказал о состоянии бизнеса компании в нашей стране. Он отметил, что производителю в последнее время приходится работать в непростой ситуации, так как проникновение Интернета в Украине прирастает очень медленно, да и для выхода в онлайн уже около 73% пользователей использует мобильные сети, причем 32% исключительно их. Кроме того, в прошлом году TP-Link прекратила выпуск маршрутизаторов со скоростью 150 Мб/с, по сути, покинув бюджетную категорию. В результате, по итогам 2018 г на локальном рынке было реализовано 1,17 млн устройств производителя, тогда как в 2017 году их насчитывалось 1,5 млн шт. Тем не менее, компания сделала ставку на более скоростные AC-решения, что позволило довести их продажи с 58 тыс. шт. в 2017 г до 107 тыс. шт. в прошлом году. Таким образом, на AC-устройства уже приходится около 10%, и, по мнению выступающего, этот показатель будет в дальнейшем увеличиваться. По данным GfK, TP-Link занимает 54% в сегменте беспроводных маршрутизаторов SOHO-класса. И как заявил Юрий Полищук, компания планирует укрепить свои позиции за счет расширения модельного ряда. Достаточно успешно развивается и бизнес смартфонов под торговой маркой Neffos, на которые приходится уже около четверти оборота TP-Link в Украине.

Юрий Полищук: «По данным GfK, по итогам 2018 года TP-Link занимает долю 54% в сегменте беспроводных SOHO-маршрутизаторов в Украине. А в 2019 г мы намерены укрепить наши позиции с помощью расширения модельной линейки»

Рассказ о новинках Юрий Полищук начал с маршрутизатора TL-WR820N, который позиционируется как решение начального уровня, несмотря на поддержку в нем скорости 300 Мб/с. Модель уже доступна в украинской рознице по рекомендованной цене 399 грн, что в совокупности с его характеристиками, по мнению выступающего, позволит компании расширить свое присутствие в категории бюджетных решений. Для домашних сетей и малых офисов вполне достаточно поддержки спецификации 802.11b/g/n. В активе модели два LAN-порта и один WAN.

Для организации беспроводного широкополосного доступа с возможностью переключения между проводным и мобильным каналами предназначен новый маршрутизатор Archer MR200 с поддержкой AC750 и технологии 4G LTE. Среди его особенностей стоит отметить функцию автоматического переключения с проводного на мобильный канал в случае исчезновения в первом интернет-соединения. Причем, обратный перевод придется выполнить вручную. При рекомендованной розничной цене 2999 грн модель предлагает три порта LAN 10/100 Мбит/с и порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с. Внешние антенны работают с мобильной LTE-сетью, а для работы с Wi-Fi имеются три встроенные антенны.

Более скоростной является модель Archer MR400 с технологией AC1200 с рекомендованной розничной ценой 3199 грн. У нее аналогичное оснащение как у предыдущего маршрутизатора. Производитель обращает внимание на то, что эти устройства позволяют обеспечить подключение к скоростному Wi-Fi до 64 клиентов. Это возможно благодаря распределению их по двум частотным диапазонам 2,4 и 5 ГГц: в стандарте IEEE 802.11ac/n/a для 5 ГГц и IEEE 802.11b/g/n для 2,4 ГГц. Поэтому такие решения позиционируются для небольших офисов.

Как отметил Юрий Полищук, большие перспективы развития у решений на базе mesh-технологий, они пока еще не слишком известны на украинском рынке. Однако благодаря своей широкой функциональности и удобству работы они должны уже в ближайшее время занять заметное место на рынке. Производитель проанализировал отклики на такие устройства предыдущего поколения, поэтому отказался в новинках от поддержки Bluetooth для снижения их цены без существенного снижения удобства работы. Маршрутизаторы Deco M4 предлагаются в наборах по одному, два и три устройства по рекомендованной розничной цене, соответственно, 2299 грн, 3999 грн и 5499 грн. Они оснащены двумя комбинированными портами LAN/WAN. Ими обеспечивается максимальная скорость соединения AC1200.

Принцип их работы заключается в автоматической настройке взаимодействия друг с другом по выделенному каналу — будь то проводной или беспроводный. При этом поддерживается функция роуминга подключенных клиентов по мере того как они перемещаются по охваченной данными маршрутизаторами площади. Это выполняется в зависимости от уровня сигнала клиента на каждом из устройств. Поскольку набор из трех аппаратов позволяет обеспечить Wi-Fi на площади до 200 кв. м, это решение рекомендуется для больших домов или офисов.

В случае если конструкция помещения включает бетонные перекрытия или мощные стены, имеет смысл использовать гибридные mesh-сети на базе наборов Deco M7. Эти маршрутизаторы поддерживают соединения посредством Wi-Fi, Ethernet и по силовой проводке. Они получают электропитание через порт USB-C и оснащены интерфейсами 10/100/1000 Ethernet. Их максимальная скорость соединения 400+867 Мбит/с (Wi-Fi) и 600 Мбит/с (по сети Powerline). Рекомендованная розничная цена набора из двух маршрутизаторов — 7999 грн, а трех — 10999 грн.

Мировые рынки

На траектории роста

Концовка года для индустрии носимых гаджетов выдалась крайне продуктивной — неизменно высокие темпы роста спроса привели к очередному рекорду поставок.

С октября по декабрь 2018 г. аналитики IDC насчитали без малого 60 млн отгруженных на мировой рынок wearable-устройств, что стало лучшим квартальным результатом сравнительно молодого направления. Отменные цифры подкреплялись стартом продаж новых моделей в предновогодний сезон, а также нередким продвижением последних в качестве бесплатного дополнения к смартфонами ведущих брендов.

В целом за прошлый год динамика увеличения спроса оказалась не менее достойной — при росте на 27,5% глобально отгружено свыше 172,2 млн носимых гаджетов. Что интересно, особая заслуга в этом принадлежит надеваемым на уши продуктам в авангарде с Apple AirPods, Google Pixel Buds, Bose QC35II, сумевшим оставить за собой почти четверть общегодовых продаж. Среди многообразия продвигаемых форм-факторов именно наушные устройства показали лучший рост поставок — за год объем отгрузок вырос на 66,4% и позволил взять под контроль 21,9% рассматриваемого рынка. Свыше трети квартальных поставок (34,3%) пришлось на умные часы, сумевшие вырасти в натуральном выражении к аналогичному периоду предыдущего года на 55,2%. Недавние анонсы новых продуктов от Xiaomi, Huawei и Fitbit не дают списать со счетов родоначальников носимого направления — функциональные браслеты — за которыми оказалось около 30% общих поставок.

Конец года Apple встретила на первой позиции. За квартал лидер поставил 16,2 млн устройств, 10,4 млн из которых были Apple Watch, а остальные — AirPods и Beats. Благодаря высокому интересу к продуктам на родном китайском рынке, вторая строка осталась за Xiaomi. Что интересно, на Xiaomi Mi Band 3 пришлось свыше 30% квартальных продаж браслетов. С помощью смартфонов Huawei и Honor, многие из которых шли в комплекте с wearbale-продуктами компании, Huawei показала рост поставок в размере 248,5% и вышла на третье место по итогам квартала. Усилить позиции также помогли новые продукты — Watch GT и FreeBuds 2 Pro. Похоже, что Fitbit преодолела полосу неудач — в финальной четверти поставки вендора незначительно выросли, хотя в целом за год зафиксирован спад. Восстанавливать былые темпы роста сегодня помогают новый Charge 3 и уже набравшие популярность умные часы Versa. Замкнула Тор-5 Samsung, рост поставок которой также связывается с активным продвижением носимых гаджетов в связке с отдельными моделями смартфонов.

Так или иначе, но стабильный интерес к умным часам и растущие темпы адаптации носимых гаджетов в развивающихся регионах внушают рыночным наблюдателям сдержанный оптимизм. IDC прогнозирует, что за период с 2018 по 2022 г. мировой рынок носимых гаджетов будет увеличиваться в среднем на 11% в год.

WatchOS останется ключевой платформой для носимых гаджетов, однако ее позиции ослабнут с 44,4% в 2018 г., до 35,8% в 2022 г. Второй крупнейшей ОС окажется Android, которая через пять лет оставит за собой 22,4% рынка. За WearOS будет около пятой части рынка.

В сегменте часов по итогам нынешнего года более двух третей поставок придется на smart-модели. В целом сегмент выйдет на поставку 72,8 млн устройств, а в конце прогнозного периода при CAGR 13,3% будет взят рубеж в 120,2 млн гаджетов. Кроме этого, значительные объемы продаж покажут гибридные и детские часы. Среднегодовой рост недорогих браслетов составит 0,3%, однако за этой категорией по-прежнему останется четвертая часть рынка (24,7%) и общие поставки в размере 47,0 млн по итогам 2022 г. Надеваемые на уши гаджеты за пять лет расширят присутствие на рынке с 2 до 5,8%.

Уже в 2023 г. четверку крупнейших игроков рынка умных часов сформируют Apple, Fossil, Fitbit и Samsung, делятся своими прогнозами в Juniper Research. Однако если в прошлом году совместная доля Тор-4 в глобальных поставках составляла 58%, то через пять лет подконтрольная территория сократится до 47%. На позиции крупных вендоров ощутимое влияние будут оказывать более мелкие, но достаточно амбициозные игроки, на первых ролях среди которых Garmin, Huami и Huawei. В натуральном выражении на протяжении ближайших четырех лет Apple будет сохранять лидерство. В то же время, лучший среднегодовой рост поставок (CAGR 20%) покажет Huawei. Освоив свыше 24 млн умных часов, Китай в прошлом году впервые опередил ранее ключевой, североамериканский рынок сбыта. На последний ушло около 19,5 млн аппаратов. К слову, процесс адаптации гибридных умных часов идет гораздо медленнее, нежели ожидалось — на их долю в 2018 г. пришлось мене четверти (22%) общих поставок.

Компании

Взгляд на приходящие технологии Майкла Кагана, CTO Mellanox

Израильская компания Mellanox Technologies, производитель коммутаторов и сетевых адаптеров InfiniBand и Ethernet, была основана в 1999 г. Недавно она была куплена компанией NVIDIA, известным американским разработчиком графических процессоров. Пролить свет на причины этой сделки может, в частности, интервью с CTO Mellanox Майклом Каганом (Michael Kagan), в котором он изложил свой взгляд на приходящие технологии.

Оно началось с предположения, что ЦОД рано или поздно станет сервис-провайдером всех данных и, вероятно, скорее рано, чем поздно все данные будут храниться там, и наша жизнь будет зависеть от ЦОД. Фактически, ЦОД – это огромная машина по обработке данных, преобразующая их в информацию, предоставляя платформу для обработки данных различным приложениям и различным заказчикам и давая возможность извлечь пользу из этих данных. Сеть по сути является центром ЦОД, подобно тому, как нервная система является центром мозга человека. Она тем же способом соединяет разные блоки обработки и перемещает данные от одного блока к другому. Фактически, межкомпонентные соединения становится частью этого огромного компьютера, который мы называем ЦОД. Это не только перемещение данных от одного блока обработки к другому – это часть обработки.

Одним из способов обработки, анализа и понимания данных является машинное обучение и глубокое обучение, или ИИ. Эти технологии позволяют понять, что собой представляют эти данные, и даже не ориентируясь в том, что происходит, увидеть аномалии, кластеры различных типов данных, и доставить ценность заказчикам. К примеру, сегодня существует множество возможностей осуществлять навигацию, основываясь на трафике. Следующей вещью будет прогнозирование трафика, а не реакция на трафик. Прогнозирование трафика и, фактически, его регулирование, позволит использовать магистрали способом, который не приводит к пробкам.

Глубокое обучение является очень перспективной областью для Mellanox. Оно инспирировано человеческим мозгом. Мы понимаем, что он работает, как огромная сеть относительно малых обрабатывающих ячеек, и интересно, что обрабатываемые данные перемещаются по этой сети. Сеть Mellanox в действительности не только перемещает биты. По сути она начала помогать CPU, помогать приложениям управлять сетью. Это то, что компания называет разгрузкой сети, в результате которой увеличивается надежность и доставка данных из конца в конец.

Сейчас компания переходит от передачи данных к обработке данных. Mellanox работает с многими компаниями, доставляя решения для многих компонентов, которые необходимо соединить вместе, чтобы построить ЦОД. Компания разрабатывает маломасштабные межкомпонентные соединения, которые являются развитием PC Express, чтобы построить намного более эффективные материнские платы, намного более эффективные вычислительные элементы в области хранения данных. Mellanox очень тесно работает с Intel, своим большим партнером. Следующим шагом сотрудничества с Intel в области хранения данных будет расширение этих возможностей на 3D-технологии, которые являются на два порядка величины быстрее, чем традиционная флэш-технология.

Обращаясь к высокопроизводительным вычислениям, Майкл Каган отметил, что основным здесь является масштабируемость, латентность, прогнозируемость возможности доставки приложениям сетевых сервисов и возможности соединения множества вычислительных узлов способом, которым они не будут мешать друг другу на уровне приложений. В то же время каждый из них фактически будет действовать и работать для процесса каждого другого узла. Высокопроизводительными вычисления Mellanox занимается с 2003 г., когда профессор из Вирджинии решил построить высокопроизводительный компьютер, базировавшийся на стандартных технологиях, и компания стала № 3, по крайней мере, со временем. Цель этой разработки - построить первую петафлопную машину. Сейчас компания представлена половиной петафлопных машин в списке ТОП 500. Технология разгрузки процессора позволяет фокусировать высокопроизводительные компьютеры общего назначения на работу с приложениями вне сети. Это быстрее, более эффективно с точки зрения энергопотребления, и это стоит меньше, позволяя CPU выполнять прикладные программы с невысоким TCO для высокопроизводительных вычислений.

Сетевые решения Mellanox прежде всего являются высококачественными и надежными. Они основаны на интеграции сигналов в соединениях и лучших кабельных технологиях, и это все переносится также и на сети. Компания всегда надежно доставляет данные, никогда не отбрасывает пакеты и не теряет данные, поддерживает виртуализацию на всем пути - от хоста до систем хранения. Это позволяет использовать новые технологии хранения данных, такие как NVMe и флэш-технологии. Также поддерживается QoS на всем пути через сеть до уровня приложений. Это обеспечивает надежную работу с огромными объемами данных, мониторинг и информацию о том, что происходит в ЦОД, как работают приложения, как они взаимодействуют, и встраивать средства безопасности. Таким образом, наилучшая производительность, высокая надежность, низкая стоимость – вот что действительно позволяет строить ЦОД на технологиях Mellanox.

Следующая большая вещь – это позволить людям работать в ЦОД так же комфортно, как они работают дома. Большое значение имеет безопасность, поэтому компания стремится сделать сеть Mellanox лучшей платформой для обеспечения безопасности. Компания удваивает полосу пропускания примерно каждые два года. Так что, по сути, Mellanox изменяет мир в области высокопроизводительных вычислений в ЦОД.

Деловой мир

Международные переводы могут быть бесплатными

Информационные технологии в финансовой сфере – один из самых свежих трендов, привлекающий в эту сферу не только гиков, но и массовых пользователей.

Сервис TransferGO совместно со своим украинским партнером ПриватБанк провели встречу для журналистов, на которой поделились своим видением современного рынка финансовых услуг и перспективами его развития. Признаться, мне впервые довелось узнать, что в принципе возможен вариант международного перевода, который выполняется без комиссии. Как объяснил принявший участие в этом мероприятии Даумантас Двилинкас, генеральный директор и соучредитель TransferGo, компания проанализировала рынок и пришла к выводу, что если предложить клиентам возможность выбора степени срочности, то можно заработать, имея в активе как мгновенные переводы с более высокими комиссионными, так и бесплатные, но отличающиеся по продолжительности. И успешно сыграла ставка на психологию клиентов, в своем большинстве предпочитающих скорость. 

По сообщению Даумантаса Двилинкаса, целевой аудиторией сервиса TransferGO являются трудовые мигранты. Именно на них он был в первую очередь ориентирован, когда создавался в 2012 году. А сегодня в нашем регионе одним из приоритетных направлений является адаптация к запросам украинцев, выезжающих на заработки заграницу. И в настоящее время доступны переводы онлайн из 34 стран в Украину. Среди особенностей сервиса – работа только с безналичными переводами, что позволяет не только сэкономить на персонале, но и значительно повысить надежность. Поэтому, отвечая на вопрос о сравнении с Western Union, Даумантас Двилинкас сказал, что не видит его своим конкурентом. По данным TransferGo, в 2018 году самыми популярными вариантами доставки денежных переводов среди украинцев были «сейчас» (доставка в Украину за 30 минут) и «бесплатно» (нулевая комиссия при отправке денег в Украину с банковского счета). В настоящее время 62% всех денежных переводов в Украину осуществляется через мобильное приложение TransferGo, которое было адаптировано на украинский язык для Android и iOS.

«Глобальный рынок онлайн переводов из года в год стремительно растет и, согласно последним статистическим данным, в 2018 году его доля составила более 35%, что на 5% больше, чем в 2017 году», – подытожил Даумантас Двилинкас.

Об опыте работы с международными переводами рассказала и принявшая участие во встрече Мария Страшко, руководитель направления международных денежных переводов ПриватБанка. По ее словам, все больше украинцев отдают предпочтение международным денежным переводам онлайн. «В 2018 году более 1,8 миллиона наших клиентов воспользовались онлайн услугой международных денежным переводов, осуществив транзакций на 25% больше, чем в предыдущем году», - сообщила она.  Совершенно неожиданной для меня стала информация о том, что среди наиболее перспективных направления развития сервиса TransferGo на первом месте оказался Израиль, откуда идет весьма значительный финансовый поток.  На очереди и подключение к сервису России.

Блицопрос

Готовы ли украинские предприятия размещать в облаке критичные сервисы?

Украинский рынок облачных сервисов развивается уже с десяток лет и за это время для многих предприятий гибридная ИТ-инфраструктура из экзотики превратилась в насущную необходимость. Какие тенденции сегодня определяют перспективы данного сегмента рассказывают руководители ряда компаний.

Максим Агеев

генеральный директор компании De Novo

Прошлый год был успешным для рынка облаков в Украине. По нашей оценке, годовой прирост составил не менее 25%, а объем продаж, очевидно, приблизился к 20 млн долл. Доля IaaS при этом превышает 60% от всех видов облачных сервисов. Использование облаков стало рутинной задачей для многих ИТ-менеджеров. Экономичное обеспечение непрерывности бизнеса, защита инфраструктурного ландшафта и данных, максимальная гибкость в управлении вычислительными ресурсами – все эти цели ИТ-служб увеличивают популярность облачных моделей. Хоть и медленно, но идущая цифровая трансформация в Украине также работает на рост продаж облаков.

В клиентском портфеле De Novo нет ярко выраженного лидера с точки зрения отраслей, «пирог» продаж достаточно равномерно распределен по десятку из них. Основу продаж составляют финансовый сектор, госпредприятия, агрокомпании и различные онлайновые сервисные платформы. Очевидна доминанта средних и крупных заказчиков по сравнению с SMB.

De Novo оперирует четырьмя разными облачными платформами, обслуживая некоторые специфические потребности заказчиков (например, G-Cloud для госорганов). Три четверти продаж приходится на собственно ресурсы облака, 25% дохода обеспечивается дополнительными сервисами – различные версии резервного копирования, аренда лицензий ПО. Самую высокую динамику продаж показал HPI (Hosted Private Infrastructure) – частное облако, потребляемое заказчиком по модели «как сервис». Большие надежды мы связываем с новым облаком HANA Cloud – сертифицированная SAP платформа для размещения приложений и СУБД данного разработчика.

Пожалуй, в 2018 г. мы впервые наблюдали интенсивный рост заказчиков с «тяжелыми» приложениями промышленного класса, критичными к отказу.

Глобальные игроки вроде AWS или Microsoft Azure доминируют во всем мире, в этой ситуации нет особой украинской специфики. Высокий уровень зрелости и качества предлагаемых сервисов, отработанные модели обслуживания клиентов, внутренняя вера потребителя в непогрешимость бренда – всё вышеперечисленное играет на руку упомянутым компаниям. Кроме того, не более чем три глобальных провайдера предлагают собственные системы для разработки ПО (Platform as a Service). Это серьезно облегчает жизнь огромной армии разработчиков во всем мире, но и намертво привязывает их к выбранному поставщику полученными от него инструментами разработки и тестирования ПО.

При этом нельзя не отметить, что ни у кого нет точных данных по объемам продаж этих гигантов в Украине за все годы наблюдений. Вся рыночная аналитика строится на перекрёстных опросах участников рынка, домыслах и очень грубых расчетах. Поэтому версия о полном доминировании «глобалистов» имеет право на жизнь, но и может оспариваться в отсутствие проверенных данных.

Локальные либо региональные облачные операторы вполне успешно конкурируют с тройкой американских лидеров за счет освоения специфических ниш, более тесной кооперации с заказчиками и удовлетворения его плохо алгоритмизируемых, либо часто меняющихся требований.

Денис Бурдук

директор компании UCloud

Рынок «облаков» в Украине находится в процессе роста несколько последних лет и продолжит развитие. На сегодня он представлен разного рода компаниями, работающими как с бизнесом, так и с частными лицами. Все разнятся инфраструктурными решениями и геолокацией мощностей. Но, какими бы разными они не были, все стремятся к развитию облачных технологий в стране.

Если говорить о тенденциях развития облаков, можно выделить несколько явных трендов. Новые проекты запускаются уже в облаках. Это способствует миграции и других сервисов компании в облако со временем и экономит бюджет запуска сейчас.

UCloud работает как с крупными компаниями, так и с МСБ. Продукты, которые интересуют бизнес, одинаковы – разница только в инфраструктурных объемах и сложности систем. Наиболее востребованными продуктами, кроме, конечно, классического облака как сервиса, стали резервирование и аварийное восстановление. Имея в потрфеле продуктов хранилище «6ТБ за $60», в 2018 г. мы расширили услуги продуктом Veeam для резервного копирования и аварийного восстановления. Как и прежде популярны облачные решения под ключ и аудит систем с точки зрения безопасности. Это обусловлено тем, что компании все больше стремятся выносить инфраструктуру в облако, в том числе и критичные для бизнеса приложения.

Глобальные игроки всегда будут занимать бОльший объем рынка. Эта тенденция справедлива не только для Украины, но и для всего мира. Национальные провайдеры занимают свою нишу, которая не интереса глобальным поставщикам: более низкие цены, «авторские» предложения и построение решений «под ключ». А так же техническую поддержку 24/7 на родном языке, сопровождение миграции и так далее. Уровень доступности сервисов подкреплен материально и суммы выплат выше, чем у мировых гигантов. Все эти преимущества дают клиенту возможность выбора без потери качества.

Артем Коханевич

СЕО компании GigaCloud

Рынок растет, клиенты все больше используют облачные сервисы. По нашим оценкам, объем этого рынка в Украине сейчас составляет около 25 млн долл. Что касается динамики, есть стабильный рост. Мы прогнозируем, что к 2020 г. рынок облачных сервисов составит около 40 млн долл.

Очень мощный тренд сейчас – мультиоблако, когда клиент берет услуги от 2-3-х и более операторов. Это позволяет решать разные задачи и резервировать свои данные на уровне разных провайдеров. В том числе локальных и зарубежных.

Многие компании изменили свою ИТ-стратегию. Облако для них становится приоритетом с точки зрения размещения инфраструктуры и запуска новых сервисов. Некоторые крупные компании вообще отказались от покупки собственного оборудования и размещают все данные в облаке.

Структура нашей клиентской базы: 15% – ритейл, 14% – агросектор, 12% – дистрибуция, 10% – ИТ, 10% – государственные органы и коммунальные предприятия, 4% – транспорт и логистика, 2% – медицина, и другие отрасли.

Наибольшим спросом пользуется базовая инфраструктура, которая занимает в нашем портфеле около 80%. Все остальное – это бэкапирование или disaster recovery решения.

Сейчас у клиентов появляется запрос на различные интегрированные системы безопасности. Это очередной тренд на рынке.

Из значимых международных игроков на нашем рынке работают Amazon и Microsoft, которые занимают около 20% каждый. Причины этого разные. Amazon ориентируется на разработчиков ПО, которые делают много решений для западных клиентов на базе сервисов этого провайдера. Microsoft исторически хорошо работает с крупными компаниями. Кроме того, в зачет сервисов этого провайдера попадает большой объем Office 365, которым пользуется очень много украинских компаний.

Как с ними конкурировать? Нужно хорошо понимать потребности наших клиентов. Во-первых, мы намного лучше работаем с заказчиками с точки зрения дополнительных сервисов. Во-вторых, никто из зарубежных операторов не может обеспечить минимальные задержки в канале подключения. Наконец, только локальные операторы способны организовать клиенту гибридную инфраструктуру.

Кирилл Марченко

генеральный директор компании Colobridge

Украинский рынок облачных сервисов развивается активно, но это происходит в рамках глобальных тенденций. Gartner прогнозирует, что мировой рынок публичных облачных услуг в 2019 г. по сравнению с 2018 г. вырастет на 17,3% и достигнет 206,2 млрд долл. Самый быстрый рост сулят IaaS (27,6%), также возлагают надежды на группу сервисов PaaS. Это сходится с информацией IDC о том, что украинские пользователи по итогам прошлого года должны были вложить в инфраструктурные облака около 20 млн долл. В свою очередь PaaS интересен преимущественно разработчикам, которым удобнее арендовать готовые платформы.

Среди услуг Colobridge IaaS тоже пользуется спросом, так как предлагает пользователям необходимую гибкость.

Если раньше облако воспринимали настороженно, то сейчас облачные технологии являются частью повседневности любого бизнеса. Все больше компаний стали понимать, что без цифровизации просто не выживут. Среди факторов, влияющих на современный украинский облачный рынок, можно выделить иностранные инвестиции, развитие зарубежных компаний, подъем стартапов, внутренний рост отечественных компаний. Однако движущей силой развития рынка является страх компаний лишиться своего бизнеса (по юридическим или форс-мажорным причинам) и желание перевести капитальные (часто непосильные) затраты на оборудование в операционные.

Среди наших клиентов есть компании самых разных размеров – начиная от маленьких интернет-магазинов, заканчивая крупными финансовыми организациями. Однако большинство клиентов – это компании среднего бизнеса. В базе Colobridge есть представители практически всех основных направлений – розничная торговля, финансовые услуги, развлечения, ИТ-технологии, логистика и промышленность.

Наибольшим спросом пользуется услуга виртуального частного облака (IaaS) и аренда мощностей для развертывания частного облака. В данный момент мы активно работаем над запуском новых видов услуг – DRaaS (Disaster recovery as a service) и BaaS (Backup as a service), которые считаем очень важными и перспективными. Потеря данных чревата остановкой всего бизнеса и может являться своеобразной точкой невозврата, с которой начинается его полный крах. Сейчас все больше компаний получают горький опыт потери данных. Мы все помним, к каким последствиям для розничной торговли привел вирус Petya два года назад. Некоторые из пострадавших компаний до сих пор не могут полностью восстановиться из-за отсутствия правильного бэкапа. Такие сервисы, как DRaaS и BaaS, должны обеспечить компаниям 100% стабильность своего бизнеса вне зависимости от обстоятельств.

Хотя еще существуют предубеждения против публичных облачных сервисов, в целом, люди стали больше доверять облакам. Кроме того, многие считают, что арендовать IaaS и хранить данные там гораздо безопаснее, чем в офисе. Они не боятся выносить туда свои критически важные приложения. Однако есть и более консервативные пользователи, которые предпочитают хранить данные на сервере у себя в офисе.

Несмотря на то, что в разговоре об облаках основное внимание традиционно уделяется высоким технологиям виртуализации и моделям облачных сервисов, пользователи придают огромное значение уровню дата-центров, в которых все эти услуги разворачиваются. Крупные ЦОДы c мировым именем вызывают большее доверие пользователей – например, те же Telehouse и Equinix, в которых размещаются мощности Colobridge. Клиент вверяет в руки провайдера свой бизнес, который в современных реалиях уже не может существовать без ИТ. На первый план для него выходят безопасность арендованных сервисов и надежность поставщика услуги. Другой момент – это наличие у зарубежных провайдеров различных решений, которые покрывают потребности клиента. Крупные поставщики, такие как Microsoft и Amazon (а они составляют больше половины облачного рынка Украины) имеют большой продуктовый портфель, из которого можно выбрать услуги, которые максимально точно соответствуют требованиям компании. Также корпоративные пользователи хотят, чтобы их данные находились под надежной защитой законодательства; нужны гарантии, что серверы не могут быть конфискованы в любой момент. Да и в целом спрос на услуги глобальных облачных провайдеров растет во всем мире.

Локальным провайдерам не стоит смотреть на глобальных поставщиков облачных решений как на прямых конкурентов. Поскольку облачный рынок огромен и развивается очень активно, в нем обязательно найдется место и для небольших провайдеров с интересными предложениями. Сейчас клиенту нужен не просто IaaS. Он нуждается в более сложных сервисах, способных решить его проблемы, и локальные провайдеры способны эти услуги предоставить. Например, Colobridge делает ставку на PaaS-решения в сфере аварийного восстановления и резервного копирования. Мы не просто берем решение из коробки, а применяем свое ноу-хау в области автоматизации и интеграции различных платформ и решений. Местные провайдеры должны стать ближе к локальному клиенту, более точно соответствовать его запросам, компетентно решать его проблемы, быть надежным и безопасным партнером.

Марис Сперга

директор по развитию бизнеса центров обработки данных компании Lattelecom

Оборот всего рынка ЦОД в 2018 г. в Украине (стойки + облако) составил около 38 млн евро, облачный рынок – 20 млн евро.

Рынок ЦОД в Украине развивается динамично – 20-25% в год, и рост наблюдается за счет облачных услуг. В ближайшие три года его темпы останутся на уровне около 20%. Для сравнения – аренда стоек находится в относительной стагнации (рост всего 3-5% в год) и эта тенденция также сохранится в обозримой перспективе.

Почему?

В Украине сейчас дорогое финансирование бизнеса. Компании не всегда хотят делать большие капиталовложения в ИТ-инфраструктуру, поэтому они предпочитает работать по принципу OPEX.

Перспективы развития бизнеса на ближайшие три года туманны, поэтому важна эластичность, и здесь облачные решения – наиболее эффективные.

У многих компаний за последние 4-5 лет инфраструктура устарела, поэтому расходы на ее модернизацию только вырастут.

Профиль клиента услуг ЦОД Lattelecom: предприятия, которые ведут деятельность в цифровой среде – э-коммерсанты, транспортные компании, финтех, сельскохозяйственные холдинги, розничные торговцы, производственные компании.

В Украине у нас около 100 клиентов. Колокейшн обеспечивает 30% доходов. А облачные сервисы – частные, публичные и гибридные – приблизительно 70% выручки.

Одни клиенты используют облако, чтобы создать веб-страницы и резервные копии. Другие строят Disaster Recovery. Еще часть размещает в облаке тест-среды критических систем. Кто-то вообще все критические системы хранит в облаках.

Облачные услуги в основном предоставляют зарубежные компании (75% рынка), местные поставщики занимают 25%. Главная причина связана с безопасностью. Украинские предприятия предпочитают европейские компании.

Возможно, клиенты опасаются утечек своих данных к конкурентам. Допускаю, что это связано с довольно жесткой конкуренцией.

К тому же в ЕС благодаря «Общему регламенту по защите данных» (GDPR) решаются вопросы с безопасностью.

Мы не идем в сегмент, где очень хорошо себя чувствует Amazon – его сервисы как нельзя лучше подходят разработчикам. Но такая большая компания никогда не будет создавать услугу под заказчика. Это как раз наша ниша. Если нужно, предоставляем ресурсы в «облаке». Или же можем построить частное «облако». Если надо – можно создать гибридное. А также предоставить решения по безопасности.

По сравнению с ними у нас есть преимущества – поддержка на языке клиента и соглашение об уровне обслуживания (SLA).

Местным игрокам нужно больше инвестировать в автоматизацию услуг и стабильность инфраструктуры, чтобы уменьшить расходы и улучшить уровень сервиса (SLA). В 2017 г. по данным IDC у нас было 10% облачного рынка Украины, по итогам 2018 г. рассчитываем на 12%.

Hard

Диски 100 ТБ ждем в следующем году

Слухам о скором появлении накопителей знаковой емкости 100 ТБ несколько лет. Похоже, цель близка. На лондонском брифинге Technology Live Эяль Шани (Eyal Shani), директор по маркетингу Western Digital, раскрыл технологические детали будущего продукта.

Прорыву поможет симбиоз черепичного метода записи (SMR) и микроволнового способа ее нанесения (MAMR). Сами по себе технологии не новы, обсуждение их сильных и слабых сторон успело угаснуть. Неожиданным является их дуэт.

А еще новое поколение емких дисков будет оснащено сдвоенным актуатором — коромыслом, несущим блок магнитных головок. Его механизм позиционирует головки в заданном месте над пластинами магнитного диска. От его проворности во многом зависят скоростные характеристики накопителя. По идее, два коромысла улучшат производительность устройства. Так, во всяком случае, думал изобретатель этого механизма Финис Коннер. Ветераны помнят компанию Conner Peripherals и ее HDD. В начале 90-х она довела идею двойного актуатора до производства. Потом ее активы и патенты достались Seagate, вернувшейся к концепции независимого позиционирования двух блоков головок.

Почему технология возродилась? Наполнение дисков гелием дало новый стимул разработкам сверхъёмких магнитных носителей в привычном форм-факторе. Сопротивление гелиевой среды вращению магнитных поверхностей ниже, чем атмосферного воздуха. Следовательно, можно уплотнить пакеты дисков в корпусе, а пролет головок сделать ближе к поверхности.

Пионер «гелиевой» технологии, Western Digital не спешила с черепичной записью, предоставив Seagate разобраться с ее недостатками и протоптать ниши — пока не пришло время MAMR и двойного актуатора.

На первый взгляд, от двух приводов позиционирования нет прямой выгоды: каждый обслуживает свой блок магнитных дисков (4 пластины для нижнего актуатора, еще 4 — для верхнего). Одновременного доступа к магнитным дорожкам не предвидится. Получается, производительность HDD со сдвоенным актуатором точно такая же, как и у двух независимых накопителей половинной емкости. В чем же выигрыш?

Производство гелий-наполненных накопителей — весьма дорогостоящее занятие. Упаковав в гермозону двойной комплект, WD сразу экономит и на корпусировании изделия, и на заполнении его благородным газом.

Собрав воедино букет нестандартных технологий, Western Digital надеется не просто нарастить емкость своих HDD, но и предложить их по приемлемой цене. Потребителем накопителей видятся облачные провайдеры, с их объемными архивными базами, держатели «длиннохвостых» массивов остывающих данных, аналитики «болотных данных». Задачам ретроанализа и машинного обучения нужен обширный фундамент.

В этом году Western Digital нас порадует накопителями в 20 ТБ, а уже в следующем диапазон емкости хранения будет расширен от 40 до 100 ГБ.

Штабелируемые сани

Гуглотранслятор лишний раз напомнил, как далеко шагнул искусственный интеллект – перевел термин JBOD (Just a Bunch Of Disks, контейнер с дисками) как «штабелируемые сани». Довольно точная оценка ментального восприятия нашим рынком объемного хранения.

Живем крайностями. Видеонаблюдатели набивают дисками видеорегистраторы, производители контента складывают видео на отдельные диски, а те – в тумбочку. Надежность хранения? Единое пространство данных? (не приведи бог) Сквозной поиск по метаданным? Нет, не слышали.

Оправдываются бедностью: какие доходы – такие подходы. Судя по тендерам ProZorro, достаток  ума не прибавляет. Просто начинают гулять на широкую ногу. Вместо корректировки модели работы с данными, покупают лакированные сани с бубенцами.

В прошлом году первая тройка Ощадбанк – ДФС – КМДА освоила 37% бюджета государства на ИТ (больше 4 млрд грн). Значительная часть средств ушла на закупку могучих систем хранения данных. В Киеве и Днепре запустили Ситуационные центры – инфраструктурные проекты масштаба города по сбору и хранению информации с камер видеонаблюдения. Хорошее, нужное дело. В том числе, купили по готовой СХД на несколько петабайт. Дорого. С уверенным запасом по емкости, с жесткой привязкой к производителю системы хранения. Поскольку «умные города» сегодня в тренде, чем не пример освоения бюджетов братьям их меньшим - местным громадам? 

Немецкие железные дороги Deutsche Bahn давно перевели часть хранения на программно-определяемые сервисы. Теперь под петабайты архивов докупают JBOD’ы на открытом рынке. Отделения полиции и тюрьмы штата Техас собирают данные видеонаблюдения в программно-определяемый наращиваемый стек типовых серверов и JBOD. Джазовый фестиваль в Монтрё держит контент на масштабируемых с помощью JBOD стойках объектного хранения Western Digital ActiveScale. IBM обучает миграции данных проектов Milestone в эконом-облако.

Безопасность

Год открытий

Удел хорошего рассказчика — углубляться в неизведанное. Покидать нашу зону комфорта и исследовать миры, которые часто труднодоступны, преодолевая испытания и препятствия на своём пути. Его задача: достичь конечного пункта назначения, который, зачастую, тоже бывает неизвестен.

В 2018 году исследователи из Check Point посвятили себя изучению неизвестных уголков киберпространства и того, что там скрывается. В этом посте мы оглядываемся назад на сделанные ими открытия, которые будучи интересными сами по себе, также являются одной из движущих сил, обеспечивающих нашим клиентам защиту от сегодняшних киберугроз.

Вхождение в Тёмный Веб

Понятно, что спокойная жизнь закончилась, если в онлайн-чатах обсуждаются способы реализации кибератак. Однако оказалось, что киберпреступники выносят своё общение за пределы этих, более традиционных форумов. С помощью мобильных приложений для обмена шифрованными и анонимными сообщениями, таких как Telegram, они могут искать и нанимать хакеров для проведения своих атак, покупать и продавать продукты и услуги тем, кто больше заплатит.

При столь низком входном барьере, желающим стать киберпреступником несложно вступить в игру. Обнаружение продвинутого набора Phishing Kit в апреле прошлого года показало, насколько просто и дешево можно приобрести эти готовые продукты и, с минимальными техническими знаниями, быстро приступить к выманиванию у потребителей данных их кредитных карт.

Однако, если исследователи безопасности изучают тёмное «подбрюшье» Интернета и публикуют свои выводы для пользы других, эта же прозрачность означает, что преступники также ищут возможности улучшения своих методов и обновления своего вредоносного ПО в режиме реального времени. Пример этого криминального мышления продемонстрировало развитие GandCrab, доказавшее, что в современном мире даже ransomware является гибким.

Освоение новых территорий

В августе исследователи Check Point представили миру новый вектор атак, рассказав, как можно атаковать всю ИТ-сеть организации, используя всего лишь номер факса. С учётом того, что во всём мире по-прежнему используются сотни тысяч факсимильных аппаратов, это открытие вызвало глубокую обеспокоенность. Настолько глубокую, что крупнейший в Великобритании покупатель факсимильных аппаратов, NHS, планирует запретить их в будущем из-за этого открытия.

Полным ходом использовались также фейковые новости, и положение отнюдь не улучшила новая уязвимость в популярном мобильном приложении для обмена сообщениями, WhatsApp. Баг, названный «FakesApp», позволил преступникам перехватывать сообщения и манипулировать ими для создания и распространения дезинформации.

Весьма поучительным стало исследование раскрывшее многим глаза на уязвимость облачной инфраструктуры DJI, ведущего мирового производителя дронов. Благодаря недоработке в процессе идентификации пользователя злоумышленник мог получать доступ к полётным журналам, к трансляции с камер в реальном времени и к отснятым в полёте фото- и видеоматериалам.

Мобильные странствия

Прошлогодний экскурс в угрозы для мобильных устройств начался, когда более 60 поддельных детских приложений были загружены с официального ресурса Google Play Store, что привело к семи миллионам случаев заражения вредоносным ПО «AdultSwine». Несмотря на усилия Google по обеспечению безопасности своего магазина, вредоносной программе также удалось избежать обнаружения, замаскировавшись в 22 приложениях для фонарика: ничего не подозревающие жертвы загрузили его почти 7,5 миллионов раз.

Уязвимости были обнаружены и в самом мобильном оборудовании, в частности, в процедуре обновления клавиатуры мобильных устройств LG. Это история о том, как производители создают устройства для повседневного использования, показала, насколько осторожны должны быть организации, разрешая сотрудникам выполнять служебные функции со своих смартфонов.

Аналогичным образом, наше исследование атак Man-in-the-Disk предупредило разработчиков приложений об опасностях, которые кроются в том, как они используют хранилище External Storage — общий ресурс для всех приложений, на который не распространяется защита встроенной «песочницы» системы Android.

Добыча золота

Пути к новым открытиям в 2018 году были также усыпаны атаками на серверы и конечные точки организаций, часто с помощью криптовзломщиков. Если ransomware ранее приносило киберпреступникам быструю прибыль путём разбойного нападения, то криптовзлом обеспечивал им долгосрочный источник дохода благодаря более скрытным проникновениям. Так, менее чем за 24 часа в январе прошлого года вредоносное ПО RubyMiner попыталось заразить около 30% сетей по всему миру.

Поэтому не стало сюрпризом и когда, месяцем позже, наши исследователи натолкнулись на одну из крупнейших из когда-либо виденных операций вредоносного майнинга, в рамках кампании JenkinsMiner, нацеленной на Jenkins — ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом.

С течением времени, в ходе нашего исследования KingMiner стало очевидно, что криптовзломщики продолжают развиваются. Оперативно вышли две улучшенные версии KingMiner, в которых злоумышленник использовал различные способы обхода методов эмуляции и обнаружения.

Уклонение от злобного взгляда государственного шпионажа Но наши путешествия, показали, что не только киберпреступники извлекали выгоду из злонамеренного использования новых технологий. Государственные и негосударственные хакеры занимались манипуляциями с конечными пользователями в целях шпионажа. Те, кто стоял за кампанией Domestic Kitten, побуждали свои жертвы загружать приложения, заражённые шпионским ПО, для получения конфиденциальной информации о них, такой как журнал звонков, SMS, данные о местоположении, фотоснимки и пр.

Негосударственные злоумышленники также были пойманы на шпионаже под прикрытием чемпионата World Cup, попытках заставить объекты атаки нажать на фишинговые ссылки и загрузить поддельное мобильное приложение для планирования игр. Вредоносные компоненты внутри него обеспечивали возможность сбора SMS, телефонных контактов, голосовых записей, фотографий и многого другого. Эта атака послужила хорошим примером того, как преступники используют крупные события, чтобы завлекать потенциальные жертвы и прятаться среди десятков нормальных приложений, связанных с этими мероприятиями.

И, наконец, достигнув одного из самых неизведанных уголков мира, Северной Кореи, наши бесстрашные исследователи смогли углублённо изучить SiliVaccine, собственное антивирусное решение этого Закрытого Королевства. Одним из нескольких интересных открытий стало, что ключевой компонент SiliVaccine представляет собой копию механизма обнаружения вирусов фирмы TrendMicro. Любопытно, что SiliVaccine также позволяло одному конкретному вредоносному ПО походить сквозь свою защиту. Поскольку Северная Корея известна тем, что она контролирует иностранных журналистов и собственных диссидентов, это, по меньшей мере, должно вызвать удивление.

Заключение

Как и все большие приключения, прошлогоднее исследование киберпространства поставило перед нашей командой по изучению угроз некоторые серьёзные проблемы и препятствия. В наступившем 2019 году, Check Point Research, несомненно, расскажет о многих других встретившихся ей типах вредоносных программ, уязвимостей и эксплойтов.

Ландшафт киберугроз развивается и превращается в неизведанные территории, но можете быть уверены, что наша команда будет там, чтобы принимать вызовы и учиться на них. Встречая препятствия и преодолевая их, мы будем вновь возвращаться с новыми знаниями, которые сделают сильнее не только нас, но и организации, которые мы защищаем.

Доверие клиентов за миллион долларов: бизнес в опасности?

Бизнес подвергается атакам хакеров регулярно — каждый год, месяц, день. Конечно, вы не услышите от компаний официальных заявлений. Вряд ли кому-то захочется признаваться в собственной уязвимости и подрывать доверие клиентов (пусть и цифровое). Недавнее исследование Radware показало, что минимум одна из пяти компаний сталкивается с информационными угрозами каждый (!) день. Если полистать статистику за 2017 год, окажется, что таких компаний было на 62% меньше.

Цель — не деньги, а репутация

Большую обеспокоенность также вызывает сокращение количества компаний, отрапортовавших о нападениях хакеров с частотой раз или два раза в месяц. Сопоставив этот факт с предыдущей статистикой, можно прийти к выводу, что компании теперь подвергаются атакам чаще. К тому же мошенники стали выбирать более изощренные методы воздействия, так как одна пятая участников опроса Radware вообще не в курсе, как часто в работу их ИТ-систем вмешиваются хакеры и вмешиваются ли вообще.

Современных хакеров едва ли можно упрекнуть в отсутствии фантазии. Их подходы стали более разнообразными, да и векторы атак тоже периодически меняются. Например, DDoS-атаки могут производиться в двух форматах — объемном (volumetric) и необъемном (nonvolumetric). При этом их цель остается неизменной — максимально перегрузить сервер, на котором запущено нужное приложение, запросами, чтобы сделать его недоступным для остальных пользователей. DDoS-атаки являются частой причиной резкого наплыва трафика. Однако если обычно наплыв нежелательного трафика генерировался на уровне сети (уровни 3–4 модели OSI — UDP/TCP-трафик), то в 2017 году предпочтительным вектором атаки оказался уровень приложений. В частности, такое положение вещей обусловлено увеличением объема HTTPS-трафика (на 20%) и DNS-атак (15%).

В 2018 году ситуация тоже особо не изменилась, но количество сетевых DDoS-атак в среднем выросло на 12%. На сетевом уровне на 44% увеличилось количество нежелательного ICMP-трафика. Каждая из 13 организаций подверглась атакам по VoIP.

Тремя наиболее опасными векторами за 2017-2018 год стали веб-атаки, DNS-атаки и SYN-флуды. Как видим, главным мотивом хакеров стали не деньги, а желание негативно повлиять на качество обслуживания клиентов организации, нарушив работу сетевых служб или центра обработки данных.

Стоимость атаки и угрозы в 2019

Один из насущных вопросов, интересующих многих, является стоимость последствий одной кибератаки. Помимо репутационного ущерба и потери доверия клиентов, в среднем один инцидент обходится компании в 1,1 млн долларов США. Эта сумма на 52% превышает показатель, полученный Radware в ходе опроса за 2017 год.

На данный момент самые большие опасения компаний вызывают такие потенциальные угрозы информбезопасности как уязвимости приложений (34%) и постоянный отказ в обслуживании (19%). Отметим, что количество организаций, выражающих страх быть атакованными вирусами-вымогателями, с 2017 по 2018 год снизилась с 26% до 15%.

Интересно, что в разных регионах компании озвучивают разные опасения относительно последствий инцидентов. Так, в Северной Америке больше всего боятся утечки данных, а в регионе EMEA, включающем Европу, Ближний Восток и Африку, в основном переживают за урон, который хакерская атака способна нанести репутации фирмы.

План на случай форс-мажора

Несмотря на то, что только 7% компаний сообщили, что не подвергались кибератакам за 2017 год, число организаций без плана реагирования в чрезвычайных ситуациях осталось на прежнем уровне — 34%. В Radware отмечают, что все более популярной мишенью для хакеров становятся медицинские учреждения. А в даркнете стоимость медицинских карт даже выше, чем у паролей и кредиток. С долей 82% здравоохранение пока лидирует среди отраслей, корпоративные представители которых имеют план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Заключение

Статистика по киберинцидентам в информационную эру вряд ли когда-нибудь порадует нас низкими показателями. Однако то, что более 60% компаний, осознавая все потенциальные информационные риски, уже имеют план на случай-форс мажора, дает надежду, что злоумышленники так и не смогут добиться своих неблагородных целей.

Защита веб-приложений: новые вызовы и будущие тенденции

На сегодняшний день почти все компании предлагают какие-либо online сервисы, при чём, данное утверждение справедливо не только для тех компаний, бизнес которых неотъемлемо связан с продвижением и продажей товаров/услуг через сайты (например, интернет-магазины, банки, страховые компании), но и для практически любой компании. При этом множество компаний кроме обычных, привычных сервисов и услуг, предлагаемых через веб-страницы (сайты) массово предлагает пользователям и клиентам, в том числе, — специализированные приложения (каталоги товаров, мобильный банкинг, заказ билетов в кино и тому подобное).

Закономерным следствием массового распространения веб-приложений является желание «черных» хакеров использовать данные сервисы в своих корыстных целях. Ведь эксплуатируя уязвимость того или иного сервиса (а надо отметить, что следует исходить из простого правила — все приложения имеют уязвимость, даже если на данный момент она не обнаружена), часто можно получить доступ не только во внутреннюю инфраструктуру организации, но и похитить персональные данные пользователей, например, номера кредитных карт или всю базу клиентов. А это уже не только репутационный риск, в случае такой ситуации, это, в том числе, — потенциально большие денежные потери и штрафы, особенно, если компания работает со странами Европейского Союза. Согласно директивам GDPR (General Data Protection Regulation), вступившими в силу в 2018 году, штраф за утечку персональных данных может достигать 20 млн евро или до 4% от годового мирового оборота компании за предыдущий финансовый год (в зависимости от того, что больше).

Рисунок 1. Возможные финансовые риски организаций за нарушение директив GDPR.

Изучая статистику и аналитику от различный аналитических агентств и компаний, в области информационной безопасности, видим следующее:

Согласно аналитике от Ponemon Institute (Cost of a Data Breach Report 2018) средняя стоимость утечки данных по странам мира (на душу населения) одинаково высока вне зависимости от сферы деятельности компании (от 75$ для публичных компаний, и более 400$ для сферы здравоохранения).

Рисунок 2. Стоимость утечки данных (в перерасчете на душу населения в среднем по миру) по данным Ponemon Institute (Cost of a Data Breach Report 2018).

Тот же институт в другом отчете (2018 Study on Global Megatrends in Cybersecurity) приводит не менее интересную статистику: более 70% респондентов считают, что функции CISO будут ограничиваться не только ИТ, но и ИБ, при том, что только 36% опрошенных ИБ-специалистов уверены в том, что их высшее руководство видит угрозы со стороны киберпространства! Это говорит о том, что атаки, в частности — успешные атаки, неизбежны (даже в более развитых странах нежели Украина).

И что интересно (на основе отчетов того Ponemon Institute), более трети атак не будут использовать внедрение каких-либо объектов (файлов) в среду организации! То есть, это будут исключительно удаленные взломы за счет найденных уязвимостей в веб-приложениях. Если же говорить о самих типах атак на веб-ресурсы, то хоть они крайне разнообразны, в основе их лежат всё те же многолетние способы эксплуатации уязвимостей веб-ресурсов.

А учитывая тот факт, что более 90% веб-сервисов используют полностью или частично open-source код (отчет Black Duck’s Open Source Security and Risk Analysis), то важно иметь не только средства защиты от различного рода атак, но и принимать предикативные меры — использовать специализированные инструментарии для выявления существующих «дыр», при чем лучше, если такой инструмент будет выдавать и качественные рекомендации (инструкции) по устранению найденных недостатков.

Именно такое решение предлагает швейцарская компания High-Tech Bridge (Женева). Компания начала свою деятельность как команда пен-тестеров, и на сегодня High-Tech Bridge является ведущим игроком на мировом рынке AST (Application Security Testing) игроков. High-Tech Bridge предлагает уникальное решение — ImmuniWeb AI Platform, которое доступно как облачный сервис (Application Security Testing as a Service).

Чем же так интересен продукт High-Tech Bridge ImmuniWeb AI Platform?

Преимущество его не только в том, что данный продукт является облачным сервисом (что безусловно крайне удобно для выявления недостатков, так как это полностью настроенное и готовое к эксплуатации решение), но главное — это сочетание трех составляющих: различных механизмов сканирования и выявления уязвимостей, искусственного интеллекта на основе машинного обучения, и, что крайне важно для качественного результата — «живых» специалистов, профессиональных пен-тесторов. Такой подход относит ImmuniWeb к решениям ASP третьего поколения и позволяет компании High-Tech Bridge гарантировать на уровне SLA отсутствие ложноположительных срабатываний (с финансовым возвратом затраченных средств!).

Компания предлагает два направления веб-сканирования: для веб-ресурсов (сайтов) и для мобильных приложений, при чем, для обоих направлений есть как бесплатные утилиты (доступны прямо на сайте производителя без какой-либо предварительной регистрации), так и комплексные платные пакеты (которые как раз и отличаются тем, что задействуют весь арсенал сканирования, включая команду пен-тестеров и искусственный интеллект платформы). При этом крайне непривычно, что стоимость выбранного коммерческого пакета выбирает сам клиент! Выглядит неким фантастическим сценарием, но именно такой подход и пропагандирует High-Tech Bridge — потенциальному клиенту предлагается пройти простую серию «вопрос-ответ» о своей инфраструктуре, и самому по итогам сориентироваться к какому сегменту относится его веб-ресурсы (SMB, Medium или Enterprise). Интересно, что клиенты при этом зачастую сами не знают всего объема своих online сервисов и данное анкетирование становится для них откровением.

Что касается пакетов — клиент может выбрать для себя наиболее оптимальное предложение. С помощью утилиты — Package Selector, ответив на ряд простых вопросов, платформа определит какой из предложенных пакетов необходимо использовать для проведения проверки. Для начала рекомендуется выполнить инвентаризацию веб-приложений с помощью ImmuniWeb Discovery, для определения перечня веб ресурсов, наличие SSL сертификатов и т.д. Если компания использует статичные веб-сервисы (сайты, которые редко обновляются), либо необходимо проводить аудиты с определенной регулярностью (раз в месяц или квартал), рекомендуется провести разовую комплексную проверку веб-ресурса на наличие уязвимостей, с подключением пен-тестеров, используя пакет ImmuniWeb On-demand. А если это ресурс достаточно динамичный, с постоянно обновляемым контентом или обалдает высоким уровнем критичности для бизнеса (например, интернет-магазин или банковское приложение), то важно отслеживать изменения в режиме реального времени. Для таких веб-приложений компания High-Tech Bridge предлагает пакет ImmuniWeb Continuous, и в рамках данного пакета (по сути — подписки) команда High-Tech Bridge будет постоянно отслеживать любые изменения в веб-сервисе, предлагая на каждую выявленную уязвимость решение по ее устранению.

Для поиска уязвимостей в мобильных приложениях, High-Tech Bridge так же предлагаем два пакета: бесплатный ImmuniWeb Mobile App Scanner, и расширенный — ImmuniWeb MobileSuite.

Пакет ImmuniWeb MobileSuite позволяет проверить любое приложение (в том числе с Apple Store или Google Play Market) на предмет не только уязвимостей кода, но и нарушения бизнес-логики. Это подразумевает, что выделенный специалист компании High-Tech Bridge пытается выявить возможные ошибки при передаче и обработке каких-либо данных и реквизитов, например, подменить пароль или переменные с целью вызвать подмену конечного результата (самая банальная цель такой манипуляции — зачислить деньги на мобильный счет или отгрузить неоплаченный товар).

Компания High-Tech Bridge использует самые свежие сведения об уязвимостях. В качестве баз знаний используются собственные наработки, а также базы OWASP, CWE/SANS, методологии PCI DSS, NIST, HIPAA и прочие. Все эти знания позволяют получать действительно качественные результаты, проверять ресурсы на предмет соответствия определенным стандартам (например, на предмет PCI DSS).

Получить дополнительную информацию, а так же заказать тестовое сканирование веб-приложений, можно заказать в компании Oberig IT, официального представителя компании High-Tech Bridge в Украине. 

Интернет

Vodafone рассчитывает на успех NB-IoT

Оператор провел встречу своих экспертов с прессой, которая была посвящена знакомству с недавно введенной в эксплуатацию сетью Narrow Band  IoT и перспективами развития IoT-решений в нашей стране.

«Интернет вещей» или IoT стал одной из движущих сил современного мира. По прогнозам аналитиков, к 2025 году всего на планете будет насчитываться 25 млрд подключенных устройств, а созданные на их основе решения принесут 1,1 трлн долл. Причем на регион стран СНГ, к которому GSMA Intelligence относит Украину, придется 0,7 млрд устройств, а генерируемый с их помощью оборот составит 26 млрд долл. О высоком интересе к данной сфере свидетельствует и отчет, созданный на базе опроса представителей бизнеса. Так около трети уже располагают постоянно подключенными устройствами категории IoT, а в 8% случаев бизнес как раз построен на их основе. Что и говорить, есть за что побороться! Недаром Vodafone еще в декабре 2018 года ввел в эксплуатацию в своей 4G-сети технологию NB-IoT, на основе которой планирует активно развивать проекты.

По оценкам экспертов Vodafone  в настоящее время в нашей стране уже эксплуатируется около 3 млн устройств категории M2M. А уже к 2020 году их число утроится, а кроме того, благодаря увеличенной полосе пропускания и возможности двухсторонней передачи данных функциональность проектов гораздо расширится.

Познакомили представители Vodafone и с технологическими преимуществами своей IoT-платформы. В частности, конкурирующая с ней открытая LoRaWAN базируется на нелицензируемом диапазоне частот, что позволяет избежать связанных с этим отчислений, но с другой стороны, требуется построить и эксплуатировать такую сеть. Тогда как NB-IoT активируется на любой базовой станции оператора, причем одна БС может поддерживать взаимодействие с более чем 100 тыс. IoT-устройств, обеспечивая двухсторонний обмен данными в полосе 150 кГц. Поэтому, по мнению экспертов Vodafone, будущее – за NB-IoT, тогда как LoRaWAN уже в ближайшем будущем может прекратить свое существование.

В настоящее время Vodafone приглашает партнеров для внедрения в своей сети решений категорий IoT, Big Data и Cloud. Оператор предлагает им API для подключения их программных решений к своей сети. При этом имеется и широкий выбор IoT-проектов, созданных глобальным Vodafone и доступных для внедрения в нашей стране.

Сегодня Vodafone в самом начале пути, но уже заявил о подписании меморандума с харьковской городской администрацией по созданию платформы для проекта «умного города».

Мобильность

Acer TravelMate Spin B1 — каким должен быть ноутбук ученика?

По сложившейся у нас традиции, ноутбуком для обучения считалось устройство начального уровня с наиболее простой комплектацией. Давайте разберемся, так ли это должно быть на примере модели, которая изначально создавалась с оптимизацией для подобного применения.

Современные дети уже начинают привыкать к тому, что компьютер может быть использован не только для интернет-поисков необходимой для обучения информации. Сегодня ученики могут обращаться к нему и во время уроков, и при домашней подготовке. Поэтому такой ноутбук должен быть и компактным, и легким, и достаточно надежным для его переноски в рюкзаке. Именно поэтому конструкторы Acer выбрали для учебного лэптопа форм-фактор 11,6 дюйма, причем корпус устройства спроектирован с учетом возможных неблагоприятных воздействий. Согласитесь, довольно неожиданно узнать, что учебный ноутбук отвечает требованиям военных стандартов семейства MIL-STD 810G. Однако лучше переплатить за несколько повышенную прочность, которая обеспечивает устойчивость к падениям с небольшой высоты (до 122 см). Да и защищенность от проливания жидкости (объемом до 330 мл) тоже не помешает, так как невозможно предусмотреть все меры предосторожности, когда речь идет о непоседливом подрастающем поколении. И серия Acer TravelMate B1 отвечает всем этим требованиям.

На крышке ноутбука расположен индикатор, показывающий состояние системы: желтый цвет — сон, зеленый — активный

Производитель предлагает два варианта ноутбуков для обучения: с конструкцией традиционного ноутбука и трансформер категории «2 в 1» с разворотом клавиатуры на 360 градусов. Именно такой вариант мы и исследуем. А о функциональности с разворотом как раз и свидетельствует слово Spin в названии модели.

Сенсорный экран ноутбука Acer TravelMate Spin B1 с диагональю 11,6 дюйма и вариантами разрешения HD и Full HD защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3 с функцией NDR (Native Damage Resistance), которая обеспечивает устойчивость к царапинам. Петли специальной конструкции позволяют поворачивать дисплей на произвольный угол, поэтому устройство может работать в режимах ноутбука, тента, стенда и планшета. В попавшей на тестирование модели TravelMate Spin B1 установлена ЖК-панель типа IPS с разрешением Full HD. В комплект поставки входит активный стилус, который позволяет более точно работать с графическими приложениями, так как поддерживает распознавание до 1024 степеней нажатия. На нем имеется также две кнопки с функцией правого клика и стирания. Заявлено, что запаса заряда батарейки типа AAAA должно хватить на три месяца типового использования стилуса.

Клавиатура модели TravelMate Spin B1 защищена от проливания жидкости объемом до 330 мл

Поскольку задачи, которые призван решать этот ноутбук, не отличаются высокой требовательностью к вычислительным ресурсам, он базируется на процессорах Intel восьмого поколения семейств Pentium либо Celeron с интегрированным видеоадаптером Intel HD Graphics. В исследуемой нами модели установлен четырехядерный чип Intel Pentium Silver N5000 с тактовой частотой 1,1-2,5 ГГц. Поскольку его тепловой пакет не превышает 6 Вт, нет необходимости в активной системе охлаждения. Это не только позволяет исключить шум, но и повышает надежность системы.

На правой грани ноутбука — кнопка включения и полноразмерные SD кард-ридер и порт USB, а также отверстие для крепления «противоугонного замка»

Аппаратная платформа включает также 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и энергонезависимую память eMMC объемом 64 ГБ. Если возникнет желание нарастить встроенную систему хранения, на днище имеется крышка, закрепленная всего двумя винтиками. Под ней может разместиться 2,5-дюймовый накопитель. Хотя крышка не блокируется, производитель рекомендует выполнять установку дополнительного диска в сервисе.

Хотя модель TravelMate Spin B1 достаточно компактна, ее набор коммуникационных портов на боковых гранях корпуса включает только полноразмерные разъемы. Причем в их числе — и Ethernet, и HDMI, и кард-ридер SDXC. А поскольку конструкция устройства предусматривает разворот клавиатуры на 360 градусов, кнопка включения также разместилась сбоку — на правой грани. Здесь же находится и отверстие для крепления «противоугонного замка». Имеется по одному порту USB 3.1 Gen 1 и USB 2.0. Беспроводные коммуникационные возможности ноутбука включают адаптер Wi-Fi 802.11ac с технологией MIMO 2×2.

Левая грань корпуса модели вместила штырьковый разъем питания, порт Ethernet, полноразмерные HDMI и USB, а также универсальный 3,5 мм аудио-разъем

В ноутбуке смонтирована полноразмерная клавиатура с хорошо ощутимым ходом клавиш, она автоматически блокируются при развороте экрана более чем на 180 градусов. Причем эта функция операционной системы может настраиваться как в режим с выдачей предупреждения, так и без него. Отверстия слива жидкости, которая может случайно попасть на клавиатуру, располагаются на днище лэптопа. В модели имеется достаточно большой и отзывчивый тачпад.

Стерео-динамики размещены на днище лэптопа ближе к его передней части, по бокам — отверстия для слива жидкости с клавиатуры, а в задней части — крышка отсека для установки накопителя

Среди особенностей конструкции стоит отметить световой индикатор, расположенный на крышке. Его мигание желтым светом указывает на перевод ноутбука в режим сна, а зеленое свечение соответствует активному режиму. Такое размещение можно объяснить тем, что во время урока учитель мог контролировать состояние системы учеников. Есть на левой грани и индикатор подачи питания, что может быть полезно при работе на выезде. По периметру корпус отделан резиновой полосой, позволяющей погасить случайные удары. А сам корпус включает усиливающие ячеистые вставки для повышения прочности.

Результаты тестов

Поскольку платформа содержит интегрированный видеоадаптер, мы не стали отдельно исследовать его производительность, а остановились на наборе тестов PCMark 10 с офисными задачами. Все же учебный ноутбук может быть использован не только в сфере образования, но и в деловой среде, благо задачи, на выполнение которых он нацелен, схожи в обоих случаях. Автономность оценивалась с помощью PCMark 8, где также задействован в основном набор офисных приложений. В итоге, выяснилось, что TravelMate Spin B1 проработал 5 часов 17 мин при исчерпании 80% запаса заряда аккумулятора, что позволяет оценить полное время в 6 часов 12 мин. Отметим, что этот тест выполнялся в режиме наиболее строгой экономии с уменьшенной яркостью экрана. При этом индекс производительности был равен 1844. Примечательно, что производитель заявляет о том, что максимальное время автономности может достигать 13 часов, если используется менее оснащенная платформа. В нашем же случае она была наиболее продвинутой, этим и можно объяснить такую заметную разницу.

Достаточно открутить два винта, чтобы получить доступ в отсек для 2,5-дюймового накопителя

При запуске PCMark 10 был активирован режим максимальной производительности, в результате был получен индекс 1847. Заметим, что блок базовых операций был выполнен с оценкой 4563, тогда как продуктивность — 3066, а создание цифрового контента — 1224. Как видим, процессор с интегрированной графикой слабо показывает себя в креативных задачах, поэтому такая система ориентирована лишь на офисные пакеты и интернет-серфинг. Заметим, что температура процессора во всех тестах колебалась в районе 70 градусов, лишь изредка встречались пики свыше 80 градусов.

При развороте экрана более чем на 180 градусов автоматически активируется режим планшета

Быстродействие встроенного накопителя исследовалось с помощью PCMark 8, где была достигнута скорость 89,95 МБ/с, при этом индекс производительности составил 4583.

Подводя итог первого знакомства с моделью Acer TravelMate Spin B1, можно сказать, что этот ноутбук, оптимизированный для сферы образования, прошел все тесты без каких-либо осложнений. Да и за время непродолжительной его эксплуатации не было выявлено никаких недочетов. Лэптоп можно рекомендовать не только для сферы образования, где пригодятся его устойчивость к неблагоприятным воздействиям и функциональность планшета с возможностью управления с помощью активного стилуса, но и в качестве ультрапортативной платформы для выполнения бизнес-задач на выезде из офиса. На украинском рынке модель Acer TravelMate Spin B1 ожидается в начале второго квартала, а в нашем тестировании был использован предпродажный образец.

Ноутбук Acer TravelMate Spin B1 ожидается на украинском рынке в начале второго квартала 2019 г по цене от 11000 грн

Ожидается, что конфигурация с процессором Intel Celeron N4000, 4 ГБ ОЗУ и с накопителем объемом 64 ГБ будет стоить около 11000 грн, а аналогичная конфигурация с чипом Intel Pentium N5000 до 13000 грн. Планируются поставки широкого спектра конфигураций.

Складные экраны — музыка для никого

Первый вал анонсов телефонов со складными экранами, которому все мы стали свидетелями в начальные месяцы нового года, поначалу создал у меня впечатление нереальности происходящего. Ну не может быть, чтобы Huawei, Samsung, LG, Vivo, Xiaomi, Lenovo (Motorola), эти крупнейшие электронные компании, собаку съевшие на планировании, проектировани и успешном сбыте всевозможного мобильного оборудования, дружно ломились в настолько очевидный технологический тупик?

ИТ-пресса много и зачастую ехидно говорит о складных телефонах, но не радует обстоятельным рассмотрением вопроса. Довольно адекватный, анализ ещё в ноябре 2018 г. сделал, Оливье Блоншар из консультационной фирмы Futurum. Он, похоже, первым задал напрашивающийся вопрос: «А кому вообще нужен смартфон со складывающимся или сгибающимся экраном?».

Проблема цели

У всех нас есть смартфоны, но кто-нибудь разве ловил себя на мысли «А неплохо было бы, если б этот телефон сгибался пополам!»?. Никто и никогда!

Владельцы смартфона отправляются снова за покупкой в надежде получить больше производительности, меньший вес, увеличение длительности работы, лучший звук, беспроводную подзарядку, лучшую камеру, водонепроницаемость, наконец. Но складной экран...?

Но ведь он сможет раскладываться в планшет!? Да, может, но какой ценой?

Флагманские смартфоны известных брендов ещё год назад перешагнули рубеж цены в $1000 долларов. Дисплей удвоенного размера загонит её ещё выше. Блоншар четыре месяца назад прогнозировал $1500, реальность даже превзошла его ожидания: Samsung Galaxy Fold стоит $1980, Huawei Mate X — $2600.

Сегодня средний пользователь меняет смартфон примерно раз в два года, последнее повышение цен подвинуло цикл обновления ближе к 2,5 годам и уже привело к первому кризису сбыта телефонов в истории Apple и к снижению глобальной доли ведущих брендов в пользу вендоров с более разумной ценовой политикой.

Смартфон, который втрое и вчетверо дороже полноценного ПК или ноутбука это товар категории люкс, покупатели которого могут руководствоваться только соображениями статуса, но не эффективности. Соответственно, такие телефоны никогда не станут массовыми, как не стали массовыми Vertu.

Вес и толщина

Двойной или даже тройной экран (раскладывающийся внутренний и одинарный внешний) нуждается в более ёмких аккумуляторах, занимающих дополнительное место и добавляющих вес. Так же понятно, что любому складному аппарату придётся конкурировать с вдвое более тонким обычным смартфоном.

Малая толщина это огромное маркетинговое преимущество, а складной телефон проигрывает в этом отношении. На дворе уже не 1986 год и вы можете захотеть носить в кармане «кирпич» только если он сможет работать от батареи неделю. Это поняла фирма Energizer, однако её Power Max P18K Pop может в лучшем случае рассчитывать только на нишевый успех.

Надёжность

Мой первый ноутбук, Samsung Sens с умопомрачительным (в 1998 году) 10-дюймовым VGA-дисплеем, оказался и самым надежным — из всех моих лэптопов он единственный всё ещё включается и загружается. Единственная его проблема это гибкий шлейф к экрану, ломавшийся примерно раз в два года.

Складной дисплей, это значительно более сложная система, чем напылённая на пластик медная дорожка, сгибать его приходится чаще и сильнее. Даже если предположить, что эти экраны в конечном итоге не начнут трескаться, ломаться, образовывать матовые потёртости и неровности вблизи линии сгибания, я вслед за Блоншаром очень сомневаюсь, что чувствительность экрана останется неизменной и одинаковой от края до края при каждодневном многократном разгибании на протяжении двух — двух с половиной лет. На этот вопрос производители устройств должны будут очень постараться ответить убедительно.

Запатентованная Apple система подогрева сгибаемого участка экрана (для снижения износа) выглядит слишком сложно и неубедительно. Royole утверждает, что её гибкий телефон успешно выдержал 200 тысяч складываний, что, мягко говоря, вызывает сомнения. Больше верится данным LG, которая гарантирует работу своего телевизора Signature Series OLED TV R после 50 тыс. скручиваний в рулон, а ведь там радиус кривизны значительно больше (а напряжения — меньше), чем в устройстве Royole FlexPai.

Гибкий дисплей — ошеломляющий пример успехов высоких технологий. В этом не может быть ни малейших сомнений. Но когда же мы радостно понесём из магазина смартфоны со складным экраном?

Финансовый директор MediaTek Дэвид Ку скептически относится к перспективам складных телефонов в Китае из-за высоких затрат. «Я бы сказал, что пройдет несколько лет», — осторожно заявил он.

Сгибающиеся смартфоны не должны выходить на рынок, поскольку нуждаются в усовершенствовании. Об этом говорит Джон Чен, исполнительный директор компании BlackBerry.

И сколько же времени займёт это усовершенствование?

По мнению Блоншара, смартфоны со складывающимися экранами не станут успешным продуктом НИКОГДА, независимо от того, сколько денег производители устройств вбухают в них на протяжении следующих 12-24 месяцев.

У гибких экранов большое будущее, но в этом будущем нет складных телефонов.

В этом я с ним согласен, но с существенной оговоркой.

Не все смартфоны складные

TCL, Lenovo и Nubia уже готовят прототипы умеренно гибких устройств, которые можно превращать в браслеты — они способны заменить сразу и смартфон и умные часы.

Но можно представить даже ещё более выигрышный сценарий.

С увеличением размеров экрана смартфона он становится всё более неудобным для ношения. Но не потому, что большой. Потому что жёсткий и хрупкий.

Лет семь назад Wexler вставила гибкий экран E-Ink Möbius в частично эластичный корпус, получив неубиваемый e-ридер Flex One. Он был не слишком удачен, как и каждый первенец, а проект гибкого Android-телефона Portal стартапа Arubixs в 2015 г. немного не добрал финансирования на Indiegogo. Но теперь когда тема в тренде и в неё впряглись гиганты индустрии, что мешает реализовать этот принцип на новом техническом уровне?

Представьте смартфон с механическими характеристиками бумажной книги карманного формата. Который можно будет носить в заднем кармане джинсов, на который можно не бояться садиться. Который не больше чем книжка будет страдать от падения на бетонный пол. И который не более, чем книгу (или чем смартфон) будет хотеться согнуть пополам — что за дикая идея, не правда ли?

Складные телефоны это haute couture — высокая мода, которой всё восхищаются, но никто не собирается носить. Засветить свою коллекцию на подиуме считает своим долгом каждый авторитетный дизайнер. Вчера DigiTimes сообщила о «давлении», испытываемом Apple, которая «не может позволить себе игнорировать этот новый тренд и должна приложить все силы к созданию складных моделей».

Конечно, с Тимом «Эплом» компания уже не совсем та, что была при Джобсе, но эргономика и рациональность дизайна всё ещё остаются для неё безусловным приоритетом. Поэтому то, в каком ключе именно Apple отыграет свою гибкую партию, будет важным индикатором будущего этой технологии для всей индустрии и для нас с вами.

Наука и технологии

Электроника будущего: новый энергоэффективный механизм на основе эффекта Рашбы

Ученые из Токийского технологического института предложили новые квазиодномерные материалы для потенциальных применений в спинтронике, технологию будущего, которая использует спин электронов. Они выполнили моделирование, чтобы продемонстрировать спиновые свойства этих материалов и объяснили механизмы их поведения.

Традиционная электроника основана на движении электронов и использовании их электрического заряда. К сожалению, мы близки к достижению физических пределов для улучшения электронных устройств. Тем не менее электроны обладают другим внутренним квантовомеханическим свойством, называемым «спином», которое можно интерпретировать как тип углового момента, который может быть условно направлен «вверх» или «вниз». В то время как обычные электронные устройства не используют спин электронов, спинтроника является областью исследований, в которой спин проводящих электронов имеет решающее значение. Серьезные улучшения в производительности и новых приложениях могут быть достигнуты с помощью «спиновых токов».

Поскольку спинтроника является многообещающим направлением, исследователи все еще пытаются найти удобные способы генерирования спиновых токов в материальных структурах, которые обладают электронами с желаемыми спиновыми свойствами. Эффект Рашбы (Эммануил Рашба – бывший сотрудник Института полупроводников АН УССР), который включает в себя расщепление электронов со спином вверх и вниз из-за нарушения симметрии, потенциально может быть использован для этой цели. Двое исследователей из Токийского технологического института, в том числе доцент Йошихиро Гохда (Yoshihiro Gohda), предложили новый механизм генерации спинового тока без потери энергии из серии моделирования для новых квазиодномерных материалов на основе адсорбированного висмутом индия, которые демонстрируют гигантский эффект Рашбы. «Наш механизм подходит для применения в спинтронике и имеет то преимущество, что ему не требуется внешнее магнитное поле для генерации недиссипативного спинового тока», - объясняет доц. Гохда. Это преимущество упростит потенциальные спинтронные устройства и позволит провести дальнейшую миниатюризацию.

Исследователи провели моделирование на основе этих материалов, чтобы продемонстрировать, что эффект Рашбы в них может быть большим и требует только приложения определенного напряжения для генерации спиновых токов. Сравнивая эффект Рашбы нескольких вариантов этих материалов, они предоставили объяснения наблюдаемым различиям в свойствах спина материалов и руководство для дальнейшего исследования материалов.

Этот тип исследований очень важен, поскольку требуются радикально новые технологии, если мы намерены и дальше совершенствовать электронные устройства и выходить за их текущие физические пределы. «Наше исследование должно быть важно для энергоэффективных приложений спинтроники и стимулирования дальнейшего изучения различных одномерных систем Рашбы», - заключает Гохда. Преимущества лучшего понимания и использования эффекта Рашбы, несомненно, будут иметь огромное значение в широком диапазоне приложений, от быстрой памяти до квантовых компьютеров.

Экситоны прокладывают путь к более эффективной электронике

Команда ученых из Лаборатории наноразмерной электроники и структур EPFL (LANES) первыми стали контролировать потоки экситонов при комнатной температуре. И теперь они сделали еще один шаг вперед в своей технологии. Ученые нашли способ контролировать некоторые свойства экситонов и изменять поляризацию света, который они генерируют. Это может привести к новому поколению электронных устройств с транзисторами, у которых меньше потери энергии и рассеивание тепла. Открытие ученых является частью новой области исследований под названием веллитроника (valleytronics - долинная электроника) и было опубликовано в журнале Nature Photonics.

Экситоны создаются, когда электрон поглощает свет и переходит на более высокий энергетический уровень, или «энергетическую зону», как их называют в физике твердого тела. Этот возбужденный электрон оставляет электронную дырку в своей предыдущей энергетической зоне. И поскольку электрон имеет отрицательный заряд, а дырка - положительный заряд, они связаны кулоновской силой. Именно эта электронно-дырочная пара называется экситоном.

Экситоны существуют только в полупроводниковых и изоляционных материалах. Их экстраординарные свойства легко доступны в 2D-материалах, имеющих толщину всего в несколько атомов. Наиболее распространенными примерами таких материалов являются углерод и молибденит.

Когда такие 2D-материалы объединяются, они часто проявляют квантовые свойства, которыми ни один материал не обладает сам по себе. Таким образом, ученые из EPFL объединили диселенид вольфрама (WSe2) с диселенидом молибдена (MoSe2), чтобы открыть новые свойства с рядом возможных высокотехнологичных применений. Используя лазер для генерации световых пучков с круговой поляризацией и слегка смещая положения двух 2D-материалов, чтобы создать рисунок муара, они смогли использовать экситоны для изменения и регулирования поляризации, длины волны и интенсивности света.

Ученые достигли этого, манипулируя одним из свойств экситонов: их «долиной», которая связана с экстремальной энергий электрона и дырки. Эти долины могут быть использованы для кодирования и обработки информации на наноскопическом уровне.

«Соединение нескольких устройств, использующих эту технологию, даст нам новый способ обработки данных, - говорит Андрас Кис (Andras Kis), глава LANES. - Изменяя поляризацию света в данном устройстве, мы можем затем выбрать конкретную долину во втором, подключенном к нему устройстве. Это похоже на переключение с 0 на 1 или с 1 на 0, что является фундаментальной двоичной логикой, используемой в вычислениях».

Инженеры изобрели революционное устройство памяти на основе спина

Международная команда исследователей во главе с инженерами из Национального университета Сингапура (NUS) изобрела новое магнитное устройство, которое способно манипулировать цифровой информацией в 20 раз более эффективно и в 10 раз с большей стабильностью, чем коммерческие цифровые спинтронные запоминающие устройства. Новое устройство спинтронной памяти использует ферримагнетики и было разработано в сотрудничестве с исследователями из Технологического института Тойоты, Нагойя, и Корейского университета, Сеул.

Этот прорыв может ускорить коммерческий рост памяти на основе спина. «Наше открытие может предоставить новую платформу для устройств в спинтронной индустрии, которая в настоящее время борется с проблемами нестабильности и масштабируемости из-за малых магнитных элементов, которые используются», - сказал доцент Ян Хёнсоо (Yang Hyunsoo) из Департамента электротехники и вычислительной техники NUS, который возглавил проект.

Сегодня цифровые данные генерируется в беспрецедентных объемах по всему миру, и поэтому существует растущий спрос на недорогие, маломощные, высокостабильные и хорошо масштабируемые продукты памяти и вычислений. Одним из способов достижения этого является использование новых спинтронных материалов, где цифровые данные хранятся в состояниях спина. Однако, хотя существующие продукты спинтронной памяти на основе ферромагнетиков успешно удовлетворяют некоторым из этих требований, они все еще очень дороги из-за проблем с масштабируемостью и стабильностью.

«Память на основе ферромагнетика не может быть выращена за пределы толщины нескольких нанометров, поскольку ее эффективность записи уменьшается экспоненциально с увеличением толщины. Этот диапазон толщины недостаточен для обеспечения стабильности хранимых цифровых данных в сравнении с нормальными колебаниями температуры», - объяснила д-р Ю Дзявей (Yu Jiawei), которая принимала участие в этом проекте, продолжая свою докторантуру в NUS.

Чтобы решить эти проблемы, команда изготовила устройство с магнитной памятью, используя интересный класс магнитных материалов - ферримагнетики. Важно отметить, что ферримагнитные материалы могут быть выращены в 10 раз более толстыми без ущерба для общей эффективности записи данных.

«Электроны, образующие ток, состояния спинов которых в основном представляют собой данные, испытывают минимальное сопротивление в ферримагнетиках», - объяснил г-н Рахул Мишра (Rahul Mishra), который является членом исследовательской группы и нынешним докторантом.

Используя ток электронов, исследователи из NUS смогли записать информацию в элемент памяти ферримагнетика, который был в 10 раз стабильнее и в 20 раз эффективнее ферромагнетика.

Для этого открытия команда доцента Яна воспользовалась уникальным расположением атомов в ферримагнетике. «В ферримагнетиках магнитные моменты соседних атомов противоположны друг другу. Возмущение, вызванное одним атомом при входящем спине, компенсируется следующим, и в результате информация перемещается быстрее и дальше с меньшей мощностью. Мы надеемся, что вычисления и индустрия хранения данных может воспользоваться преимуществами нашего изобретения для повышения производительности и возможностей хранения данных в новых запоминающих устройствах на основе спина», - сказал доцент Ян Хёнсоо.

Исследовательская группа из NUS в настоящее время планирует изучить скорость записи и чтения данных на своем устройстве. Они ожидают, что отличительные атомные свойства их устройства также приведут к его сверхбыстрой производительности. Кроме того, они также планируют сотрудничать с отраслевыми партнерами, чтобы ускорить коммерческий перевод своих открытий.

Команда во главе с доцентом Ян Хёнсоо (второй слева) из Инженерного факультета Национального университета Сингапура обнаружила, что ферримагнитные устройства могут манипулировать цифровой информацией с 10-кратной стабильностью и в 20 раз более эффективно, чем коммерческие цифровые спинтронные запоминающие устройства

Из архива

Wearable компьютеры: история, концепции, перспективы

Продолжая публикацию архивных материалов нашего издания, предлагаем вашему вниманию статью из № 41 (160) «Компьютерного Обозрения» от 29 октября 1998 г. В этом материале речь идет о носимых компьютерах. За 20 лет, конечно же, изменилась элементная база, но, увы, воз wearable-компьютеров по большому счету попрежнему все там же.

— Послушайте, Бог создал мир за семь дней, а вы шили брюки целых три месяца!

— Ну и сравните теперь этот мир и эти брюки...

Бородатый анекдот

При всей моей нелюбви к технократизму предмет этой статьи — сугубо технократическое явление. Медленно, но уверенно вырываясь в мир из тихих лабораторий и исследовательских центров, новая волна «персонального компьютинга, который всегда с тобой» уже почти набрала силу цунами и может в недалеком будущем или всех нас «накрыть с головой», или кардинально изменить окружающий мир. К сожалению, идеологов и основателей теории wearable мало интересуют (точнее, совсем не интересуют, что свойственно всем технократам) вопросы физиологической совместимости человека и wearable-компьютера, а также возможные социальные последствия тотальной (как в смысле пространства, так и времени) компьютеризации. А ведь на самом деле все это вовсе не игрушки: никакого оптимизма не вызывают и «тихий кризис», почему-то обходящий стороной достаточно консервативную старушку-Европу, и последние результаты анализа всемирного рынка труда (около 1 млрд безработных), и нарушения психики детей после просмотра японских «мультиков», и, наконец, потенциальные опасности, связанные с пресловутой проблемой 2000 года. Поэтому надо хоть иногда вспоминать, что кроме экрана монитора и HTML существуют еще и книги, которые пишет не только Билл Гейтс и Энди Гроув, но и Станислав Лем...

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ

Понятие «wearable» (предмет одежды) на удивление точно для компьютерной терминологии характеризует саму концепцию массового wearable-компьютинга: сделать компьютер настолько привычным, незаметным и необходимым, что его можно будет трансформировать в элемент одежды. Более узкое и, на мой взгляд, очень перспективное определение концепции специализированных wearable-систем формулируется кратко: «компьютер, освобождающий руки для работы».

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...

Несмотря на кажущуюся новизну этих концепций, история wearable-компьютеров уходит своими корнями в далекий... 1268 г. Именно этим годом датируется первый письменный источник (автор -Роджер Бэкон) об использовании линз в оптических и повседневных целях. В 1665 г. Роберт Хук в предисловии к своему труду «Микрография» практически полностью предсказывает современную концепцию wearable-компьютера: «...как зрительные стекла значительно улучшают нашу способность видеть, не является невероятным появление многих механических изобретений, совершенствующих и другие органы чувств...». В 1907 г. по заказу летчика Альберто Сантоса-Дюмон знаменитым ювелиром Картье был изготовлен первый специализированный механический wearable-вычислитель, освобождающий руки для пилотирования самолета, — авиационный наручный хронометр с браслетом. Год 1945-й ознаменовался, кроме окончания Второй мировой войны, созданием Веннивером Бушем концепции устройства «тетех» (memory expander — расширитель памяти): «тетех — устройство, с помощью которого человек сможет хранить все свои книги, записи и переписку...». В 1960 г. (начало расцвета кибернетики и научной фантастики) была запатентована даже по меркам сегодняшнего дня удивительная система «Сенсора-ма», состоящая из шлема-дисплея бинокулярного типа, вибрационного сиденья, стереонаушников, управляемого кондиционера и имитатора запахов. Предназначалась «Сенсорама» для замены обычных кинотеатров и придания большей зрелищности тому, что сейчас называется entertainment. С середины 60-х годов в wearable-направлении начинается фаза реализации: в 1966 г. основатель машинной графики Айвэн Сазерленд (Ivan Sutherland) создает первый head-mount (трудно кратко перевести эту идиому на русский, дословно — носимый на голове) дисплей с компьютерным управлением; в 1967 г. в лабораториях Bell Helicopter рождается аналоговый вычислитель для пилотов вертолетов с head-mount дисплеем и системой распознавания голосовых команд, позволяющий изменением положения головы управлять внешними инфракрасными камерами во время ночных полетов; 1968 г. можно назвать годом рождения PDA. Именно в этом далеком году, 8 декабря, Дуглас Энгельбарт продемонстрировал систему NLS — ручной портативный терминал со специализированной клавиатурой для набора команд одной рукой, встроенным текстовым процессором, мультиоконной оболочкой, средствами фильтрации электронной почты, мультимедиа, мышью, поддержкой конференционной работы над документами и еще Бог знает чем! В семидесятые годы, вместе с отрезвлением от «кибернетической эйфории», началось практическое использование многих кибернетических идей: была разработана wearable-система для незрячих, преобразующая изображение с head-mount видеокамеры в тактильное поле, проще говоря, яркость точек растрового изображения с разрешением 32×32 отображалась соответствующим движением якорей 1024-х миниатюрных электромагнитов-соленоидов, размещенных в узлах 10-дюймовой по диагонали сетки. «Отображающая» часть устройства с сеткой электромагнитов представляла собой не совсем обычную... майку. С конца 70-х годов начинается продолжающаяся по сей день «wearable-гонка»: 1979 г. — Sony выпустила первый плейер Walkman; 1980 г. — в США подана заявка на патент «Светодиодный растровый дисплей» (патент выдан в 1982 г. под номером 311999); американский студент Стив Манн переделывает обычный 8-битовый ПК Apple II в wearable с head-mount дисплеем для управления фото- и киноаппаратурой в ходе съемок. И наконец, 1984 г. открыл миру новую концепцию развития (или деградации — все зависит от точки зрения) человечества: именно в этом году Уильям Гибсон (William Gibson) написал знаменитый фантастический роман «Neuro-mancer» — библию сторонников киберкультуры и киберпанков, анти-утопический вариант будущего -полулюди-киборги с имплантированными компьютерами...

WEARABLE СЕГОДНЯ — УЖЕ НЕ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ, НО ЕЩЕ И НЕ СИНИЦА В РУКАХ...

Как массовому явлению распространению wearable-компьютеров до недавнего времени препятствовали не столько недостаточная производительность микропроцессоров и дороговизна миниатюрных накопителей, сколько несовершенство устройств графического вывода информации. Так как wearable должен «освобождать руки», то единственно возможным решением (правда, совсем неочевидным) поуже сформировавшейся традиции считаются head-mount дисплеи. Безукоризненно работающие в настольных дисплеях ЭЛТ, даже разработанные специально для head-mount приложений (военные давно освоили и широко применяют идеи wearable), обладают существенными недостатками: высокие напряжения питания, низкое разрешение, хрупкий и габаритный конструктив... ЖК-пане-ли и TFT-матрицы были или слишком дорогими, или некачественными... Но за последний год ситуация коренным образом изменилась -промышленно выпускаются полноцветные микродисплеи с разрешением до 1024×768, частотой вертикальной развертки 60 Hz, диагональю 10 — 12 мм, цифровым интерфейсом и стоимостью до $100. При правильно выбранной оптической системе подобные микродисплеи обеспечивают визуальный эффект 15-17-дюймового монитора, наблюдаемого с расстояния 30~40 дюймов. Все эти качества в сочетании с низким (2,5~ 3,3 В) напряжением питания и малой потребляемой мощностью (до 100 мВт), учитывая обвальное снижение цен на микропроцессоры, оперативную и флеш-память, практически гарантируют грядущее массовое «наступление» wearable-компьютинга, тем более что существуют целые семейства как самодельных wearable-прототипов, так и серийных устройств.

КОНЦЕПЦИЯ МАССОВОГО WEARABLE, ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТАМАДА

Профессиональный тамада, как показывает практика, может вывести из себя кого угодно... Свойственна этой профессии некоторая, мягко говоря, назойливость. Но любому тамаде далеко до wearable-компьютера: «Одним из ключевых отличий между wearable-компьютерами и существующими ноутбуками, палм-топами и PDA является то, что wearable работают всегда, оценивая окружающую среду с помощью сенсоров и предоставляя информацию своему носителю, т. е. пользователю, даже тогда, когда он (носитель) ее не запрашивает. Это открывает дверь к полному диапазону приложений класса расширенной памяти, специфических для wearable» (с сайта wearables, www.media.mit). Не знаю, как насчет двери в «расширенную память», но при таком «ненавязчивом» информационном сервисе искаженное восприятие мира с последующей дверью в психиатрическую лечебницу, по-моему, гарантировано... Дальше -больше: wearable вообще, оказывается, должны изменять картину реальности, дополняя ее элементами виртуального окружения, что именуется концепцией «расширенной реальности». В рамках этой концепции подразумевается практически идеальная изоляция (для начала — на уровне визуального и слухового восприятия) носителя wearable от «действительной» реальности, при этом сам wearable-компьютер выполняет одновременно роль фильтра «действительной» реальности и формирователя виртуальной. Первые шаги на этом пути уже сделаны — кто-то, например, пытался жить в искаженном визуальном пространстве (с помощью wearable осуществлялось преобразование в реальном времени стереоизображения с двух видеокамер в косоугольную систему координат, и уже искаженная картина мира отображалась двумя head-mount дисплеями), кто-то создал wearable-систему запоминания человеческих лиц на обычном Intel 486, позволяющую в течение 1 с найти в базе данных из 8 тыс. описаний «досье» на наблюдаемого head-mount камерой субъекта...

Трудно сказать обо всем этом что-либо хорошее, и даже в исторически благополучных США, не прошедших «суровой школы» тоталитаризма, становится все более популярной тема всевидящего Большого Брата из книги Оруэлла...

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ WEARABLE, ИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ РУКИ

Оставим киберпанкам прелести виртуальных реальностей, и обратимся к вещам, понятным простым смертным. Тем более что технология специализированного wearable-компьютинга сейчас находится «под крылышком» такой хорошо известной (и отнюдь не страдающей технократизмом) организации, как DARPA. Итак, к основным направлениям развития специализированных wearable-систем следует отнести индустриальные, военные и технологические приложения. Причем в каждом из этих направлений wearable-компьютеры достаточно широко используются уже не один год.

Wearable-компьютинг индустриального направления лучше всего кратко охарактеризовать примером успешно работающей системы, развернутой компанией Federal Express (для справки немного о масштабах компании FedEx: 125 тыс. работников, 560 самолетов, 40 тыс. транспортных машин, 50 млн электронных транзакций в день, доставка до 2,5 млн посылок в день). Самым массовым элементом системы является портативный 8-битовый специализированный вычислитель (названный «supertracker»), объединенный со считывателем штрихкода и беспроводной связью, всего таких устройств в FedEx используется около 80 тыс. С помощью supertracker осуществляются считывание штрих-кода с посылки, локальное хранение информации об обработанных посылках и автоматическая выдача этой информации через беспроводной канал связи при установке supertracker в специальный порт размещенной на автомобиле FedEx радиостанции.

По всем «приметам» supertracker попадает в класс wearable-компьютеров (несмотря на отсутствие head-mount дисплея), а в некотором отношении даже расширяет определение этого класса. В первую очередь, за счет дистанционных механизмов обновления программного обеспечения (которое, кстати, написано в системе FORTH, см. «Компьютерное Обозрение», Ns 39, 1998).

Пример supertracker не единственный в области индустриальной логистики — появились сообщения о размещении подобной системы вообще в... перстне (фирма Symbol Technologies, модель Wearable System 1000).

Более мощные wearable-компьютеры, оснащенные head-mount дисплеями и емкими миниатюрными НЖМД, также нашли в индустриальном применении свою нишу — обеспечение доступа к до-кументации при обслуживании сложных технических систем. Тем, кто профессионально занимался подобной деятельностью, хорошо знакомы как проблемы выбора нужного тома технического описания из нескольких сотен объемных фолиантов, так и последующие мучения с неподъемной и трудночитаемой книгой, особенно в полевых условиях. Естественно, что лидерами в разработке, серийном производстве и массовом использовании wearable-устройств этого назначения стали крупнейшие производители авиа-и военной техники (например, Lockheed и Boeing).

В частности, wearable производства Boeing (модель Navigator 2) используется в ВВС США для предполетных проверок военнотранспортных самолетов КС-135, включая контроль обшивки фюзеляжа на наличие микротрещин и ржавчины. По отчетам специалистов, применение wearable-технологии позволило на 20% сократить время необходимых проверок и в несколько раз -срок подготовки исходных данных для расчетных задач оценки технического состояния каждого самолета.

Военная область применения wearable-компьютеров — одна из самых перспективных и поддерживаемых (по крайней мере, в США). Здесь можно говорить о концепции персонального информационного wearable-центра, предоставляющего услуги как непосредственно носителю (пользователю), так и являющегося источником информации для систем более высокого уровня. При этом почти все сомнительно рациональные для массового применения свойства wearable-компьютеров в этой области оказываются совершенно необходимыми, даже такие экзотические, как смещение частот ультразвуковых сигналов в слышимый человеческим ухом диапазон (так называемый «ультразвуковой слух») и многодиапазонное видение (видимый/инфра-красный/ультрафиолетовый диапазон). Подобные технологии в сочетании с персональной навигационной системой (как GPS на случай локальных конфликтов, так и инерционной, способной функционировать и после уничтожения навигационных спутников), цифровыми картами местности, централизованным радиооповещением о потенциальных опасностях, целях и задачах превращают и без того отлично обученного и вооруженного профессионального солдата 2000 г. почти что в героя фантастического боевика. Добавим сюда успешно разрабатываемую медицинскую подсистему (персональный микроврач на основе ряда датчиков, экспертной системы и автоматизированной аптечки, способный, например, автоматически ввести соответствующий антидот при обнаружении в воздухе отравляющего вещества — еще недавно такое можно было встретить только в романе «Неукротимая планета» Гаррисона), интеллектуальное персональное огнестрельное оружие (лазерный дальномер, корректор прицеливания с учетом скорости ветра и расстояния до цели, автоматический выбор боеприпасов) и, главное, — способность сообщать на верхние уровни иерархии всю доступную разным датчикам информацию (о химической, бактериологической, радиологической, метеорологической обстановке, частично — визуальную о наблюдаемых целях или особенностях обстановки), и получаем уже совсем настоящего, закованного в кевлар киборга — мечту киберпанков.

Применение wearable в технологических процессах обусловлено широким распространением САПР и де-факто стандартизацией электронного представления рабочей конструкторской и технологической документации. Кроме доступа к необходимым документам, wearable предоставляют и дополнительные беспроводные информационные услуги: поиск в базах данных и знаний свойств материалов, рекомендуемых режимов обработки и пр. Использование дополнительных специфических датчиков и подсистем открывает совершенно новые возможности в этой области, например, wearable-компьютер, специализированный для настройки сложных аналоговоцифровых схем, оснащенный встроенным цифровым многоканальным осциллографом и мультиметром, инфракрасной камерой и экспертной системой, позволяет не только быстро и эффективно диагностировать рабочие режимы схемы, но и определять вышедшие из строя элементы (по изменению теплового режима).

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ КОМПЬЮТЕР — ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ...

Элементная база существующих wearable-компьютеров крайне разнообразна — от восьмибитовых и однокристальных моделей до мощных RISC с высокими тактовыми частотами и принудительным охлаждением. Несмотря на достаточно мощную технико-концептуальную платформу, в вопросах реализации не наблюдается ни единства, ни попыток его добиться. То же самое можно сказать и о системном программном обеспечении. Кратко можно отметить следующие тенденции: широкое использование одноплатных микроРС для промышленных конструктивов (РС104) и ОС Linux. С точки зрения инженера, эти явления абсолютно очевидны: микроРС дают возможность быстро разработать необходимое устройство без отвлечения средств и времени на проектирование общесистемного «железа» (обычно эти платы выполнены по идеологии «все в одном»), a Linux, благодаря бесплатности, компактности и надежности — как снизить стоимость проекта (за счет исключения лицензионных отчислений), так и повысить потребительские качества (мульти-задачность и real-time приложения). Но все же в большинстве случаев подобный подход не позволяет довести стоимость даже серийных устройств до сколько-нибудь приемлемых значений (средний ценовой диапазон для полнофункциональных wearable-компьютеров с ОС MS Windows — $8000-10000). С другой стороны, их потенциал явно избыточен для многих приложений, а возможности расширения также явно недостаточны. Поэтому не исключен вариант возврата к забытому FORTH и стековым архитектурам (Java, Juice), что касается системного ПО, и к упрощенным последовательным внутренним шинам (I2C вместо PCI) — в части аппаратной архитектуры.

Среди микропроцессоров-пре-тендентов на роль лидеров для wearable можно назвать Strong-ARM и новый RISC-процессор фирмы Mitsubishi семейства M32R с интегрированной оперативной памятью (емкостью 1-2 МВ), кэшпамятью и пятиступенчатым конвейером.

Но главной проблемой wearable-технологии остается инфраструктура. Без нее все самые замечательно спроектированные wearable-компьютеры останутся просто необычными игрушками для киберпанков. А вопрос создания инфраструктуры, как известно, сложный и дорогой. Единственным фактом, вселяющим надежду на успешное развитие этой технологии, лично для меня является патронат DARPA, которой в свое время удалось стать родоначальником Internet. Так что, может, и на этот раз получится...

Много лет назад Кез Тойосато (Kaz Тоуо-sato), разрабатывая дизайн принципиально нового устройства — плейера Walkman для фирмы Sony, столкнулся с двумя проблемами: преодолением технологических барьеров и ограничений, а также скепсисом со стороны специалистов по маркетингу. Тогда казалось. что никому не придет в голову слушать радио на ходу... Сейчас Тойосато является автором дизайна wearable-компьютера (точнее, wearable-ПК) компании Xybernaut. И кто знает, может быть ориентируемый для индустриальных приложений Xybernaut Mobile Assistant IV с легкой руки Тойосато станет столь же популярным и обыденным, как и самый заурядный плейер... Тем более что по техническим характеристикам — это совсем не игрушка: ПК оснащен процессором Intel Pentium 266 MHz, с емкостью ОЗУ до 128 МВ и голосовым управлением и «упакован» в вибростойкий корпус массой всего 1,75 фунта.

Над выпуском работали:

Игорь Дериев

Евгений Куликов

Михаил Лаптев

Александр Харченко

Тимур Ягофаров

http://ko.com.ua

Адрес редакции: 04080, Киев, ул. Алексея Терехина, 8

Телефон: (044) 362-86-22.

E-mail: edit@ko.com.ua

(c) 1998-2019 «Компьютерное Обозрение»